目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

確定硬體何時通電並工作

輸出一 — 執行CatOS的交換器

輸出二 — 執行Supervisor IOS的交換器

確定從機箱中移除的硬體

Supervisor Engine實體組態

show module輸出

確定部件號

相關資訊

簡介

Cisco Catalyst 6000系列交換機可安裝雙Supervisor引擎，以提供第2層冗餘。當Supervisor Engine配備多層交換器功能卡(MSFC)時，雙MSFC還提供第3層備援。

本文提供一些簡單的檢查，您可以進行這些檢查，以判斷如果將一對管理引擎安裝在Cisco Catalyst 6000或6500交換機中，該對管理引擎是否滿足冗餘配置的硬體要求。本文檔簡要說明了不同的可用硬體、部件號以及包含硬體圖形表示的表格。按一下表格中的圖片也可提供show module命令輸出示例。

這些步驟適用於執行Cisco CatOS®和Cisco IOS®系統軟體的Catalyst 6000系列交換器。如需深入瞭解CatOS和Cisco IOS系統軟體之間的差異，請參閱適用於Catalyst 6500/6000交換器的CatOS到Cisco IOS的系統軟體轉換，瞭解詳細資訊。

必要條件

需求

本文檔的讀者應瞭解以下主題：

- 瞭解Supervisor引擎冗餘的工作原理

- MSFC備援

兩個模組上的Supervisor引擎、路由引擎和轉發引擎型號必須相同，才能支援冗餘。

注意：對於冗餘，不需要匹配韌體。

要瞭解您的機箱中安裝了何種型別的Supervisor模組，您需要以下資訊：

- Supervisor引擎型號：Catalyst 6000和6500交換機中有多種型號的Supervisor引擎。目前，可以使用以下模型：

- 管理引擎I(WS-X6K-SUP1-2GE)

- 管理引擎IA(WS-X6K-SUP1A-2GE)

- 管理引擎II(WS-X6K-SUP2-2GE)

- 管理引擎720(WS-SUP720-BASE)

- 使用的轉發引擎：根據模組的不同，Supervisor可以配備不同型別的轉發引擎。目前，可以使用以下模型：

- 原則功能卡(PFC)(WS-F6K-PFC)

- PFC 2(WS-F6K-PFC2)

- 第2層(L2)交換功能卡(WS-F6020)

- L2交換功能卡II(WS-F6020A)

- PFC3(WS-F6K-PFC3A)

- 路由引擎使用：supervisor模組還可以配備路由引擎，以便您的Catalyst 6000或6500交換機可用作第3層(L3)交換機。目前，可以使用以下模型：

- 多層交換器功能卡(MSFC)(WS-F6K-MSFC)

- 多層交換器功能卡2(MSFC2)(WS-F6K-MSFC2)

- 多層交換器功能卡3(MSFC3)(WS-SUP720)

如需零件編號的詳細資訊，請參閱如何確定Catalyst 6500/6000系列交換器中所安裝的管理引擎模組的型別檔案中的「背景資訊」和「如何確定零件編號」一節。

採用元件

本文檔中顯示的輸出基於以下Catalyst 6000系列硬體和軟體版本：

- 搭載CatOS 8.2(1)的Supervisor I

- 採用Cisco IOS軟體版本12.1(20)E2的Supervisor II

- 搭載CatOS 8.1(1)的Supervisor 720

- 採用Cisco IOS軟體12.2(17b)SX的Supervisor 720

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

確定硬體何時通電並工作

若要瞭解交換器開啟電源並工作時使用的是哪些硬體，請登入Catalyst交換器並發出show module指令。視您執行的軟體型別（CatOS或Cisco IOS軟體）而定，顯示的輸出會與輸出1中顯示的輸出類似，或者與輸出2中顯示的輸出類似。

安裝兩個Supervisor Engine時，第一個聯機的Supervisor Engine將成為活動模組；第二個Supervisor Engine進入備用模式。所有管理和網路管理功能(例如SNMP、指令行介面(CLI)主控台、Telnet、跨距樹狀目錄通訊協定(STP)、思科探索通訊協定(CDP)和VLAN主幹通訊協定(VTP))都在作用中Supervisor Engine上處理。在備用Supervisor Engine上，控制檯埠處於非活動狀態，模組狀態顯示為「備用」，上行鏈路埠的狀態正常顯示。

輸出一 — 執行CatOS的交換器

這是輸出的第一個示例。

6513-47a(enable)  show module

Mod  Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status

--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

檢視以粗體突出顯示的輸出。您可以看到以下資訊：

- WS-X6K-SUP2-2GE:管理引擎II

- WS-F6K-PFC2:模組配有PFC 2

- WS-F6K-MSFC2:模組配有MSFC 2

輸出二 — 執行Supervisor IOS的交換器

或者，輸出可能與以下輸出類似：

Telix> show module

Mod   Ports Card Type                                Model             Serial No.

---   ----- ---------------------------------        ----------------  -----------

1      2  Cat 6k Supervisor 1 Enhanced QoS (Active) WS-X6K-SUP1A-2GE SAD03460665

4     48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet          WS-X6248-RJ-45   SAD040201BS

Mod MAC addresses                       Hw     Fw             SW     Status

--- --------------------------------- ------ ---------     --------- -------

2  00d0.bcf0.2064 to 00d0.bcf0.2065   1.0    5.1(1)       7.1(0.9)  OK

4  0030.962d.afdc to 0030.962d.b00b   1.1    4.2(0.24)    7.1(0.9)  OK

Mod Sub-Module                     Model         Serial             Hw    Status

--- ---------------------------   ------------   ---------------   ------ ------

1 Policy Feature Card           WS-F6K-PFC      SAD03477104       1.0    OK

1 MSFC Cat6k daughterboard      WS-F6K-MSFC     SAD03470065       1.2    OK

檢視以粗體突出顯示的輸出。您可以看到以下資訊：

- WS-X6K-SUP1A-2GE:管理引擎IA

- WS-F6K-PFC:模組配有PFC

- WS-F6K-MSFC:模組配有MSFC

確定從機箱中移除的硬體

如果從機箱中卸下模組，仍可以確定您擁有的硬體型別，並查明使用的部件號。下表以圖形方式顯示滿足Cisco Catalyst 6000/6500交換機冗餘硬體要求的不同組合。如果按一下影象上方的連結，將顯示相應的show module輸出。

Supervisor Engine實體組態

- Sup IA，帶F-6020

- 含PFC的Sup IA

- 含PFC和MSFC的Sup IA

- 含PFC和MSFC2的Sup IA

- 帶有PFC2和MSFC2的Sup II在2001年11月之前發售

- 2001年11月以後發貨的帶有PFC2和MSFC2的Sup II

show module輸出

Sup IA，帶F-6020A

Console>(enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD050404KM

2                       SAD05040EC2

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-17-f6 to 00-02-7e-27-17-f7 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-02-7e-27-17-f4 to 00-02-7e-27-17-f5

00-d0-03-8c-9c-00 to 00-d0-03-8c-9f-ff

2   00-01-64-75-80-16 to 00-01-64-75-80-17 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-01-64-75-80-14 to 00-01-64-75-80-15

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030WR5 2.0

2   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030VZH 2.0

含PFC的Sup IA

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B9

2                       SAD040803Z5

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04120059 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR8 1.0

含PFC和MSFC的Sup IA

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B2

15                      SAD041009DF

2                       SAD040803Z1

16                      SAD0406045K

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

15  00-30-7b-90-f5-bc to 00-30-7b-90-f5-fb 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

16  00-d0-d3-36-b1-a8 to 00-d0-d3-36-b1-e7 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD041200V9 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR7 1.0

含PFC和MSFC2的Sup IA

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD0433088P

15                       SAD04360AJ8

2                        SAD05030UEW

16                       SAD05030Z4W

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-d0-d3-3d-d2-3a to 00-d0-d3-3d-d2-3b 3.2    5.3(1)     6.3(3)

00-d0-d3-3d-d2-38 to 00-d0-d3-3d-d2-39

00-30-7b-4e-64-00 to 00-30-7b-4e-67-ff

15  00-03-6b-f1-2a-40 to 00-03-6b-f1-2a-7f 1.1    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

2   00-02-7e-f5-c8-7e to 00-02-7e-f5-c8-7f 7.1    5.3(1)     6.2(2)

00-02-7e-f5-c8-7c to 00-02-7e-f5-c8-7d

16  00-04-dd-f1-f0-80 to 00-04-dd-f1-f0-bf 1.2    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04330KWZ 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD050315AR 1.1

帶有PFC2和MSFC2的Sup II在2001年11月之前發售

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

2001年11月以後發貨的帶有PFC2和MSFC2的Sup II

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

搭載PFC3且執行Cisco CatOS的Sup 720

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod      Module-Name               Serial-Num

---   --------------------         -----------

3                                   SAD04350CUY

5                                   SAD072704PE

Mod    MAC-Address(es)                          Hw     Fw     Sw

---     -------------------------------------- ------ -------- ------------

3       00-01-97-55-0e-70 to 00-01-97-55-0e-9f  1.1   5.4(2) 8.1(1)

5       00-0c-ce-64-1c-4e to 00-0c-ce-64-1c-4f  2.1   7.7(1) 8.1(1)

00-0c-ce-64-1c-4c to 00-0c-ce-64-1c-4f

00-0a-42-d1-75-80 to 00-0a-42-d1-79-7f

Mod  Sub-Type                 Sub-Model    Sub-Serial  Sub-Hw    Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3  Inline Power Module      WS-F6K-VPWR                  1.0      0.0(0)

5  L3 Switching Engine III  WS-F6K-PFC3A   SAD072704UN   1.1

搭載PFC3和MSFC3且執行Cisco IOS軟體的Sup 720

Router# show module

Mod     Ports      Card Type                                           Model             Serial No.

---       -----    --------------------------------------          ------------------     -----------

1          16       SFM-capable 16 port 1000mb GBIC                WS-X6516-GBIC         SAD050706EW

3          48       48 port 10/100 mb RJ45                         WS-X6348-RJ-45        SAD04350CUY

5           2       Supervisor Engine 720 (Active)                 WS-SUP720-BASE        SAD072905FS

Mod     MAC addresses                              Hw           Fw            Sw               Status

---    ----------------------------------        ------       ------------  ------------       -------

1      00d0.c0d4.7a7c to 00d0.c0d4.7a8b           2.0          6.1(3)         8.3(0.63)TET      Ok

3      0001.9755.0e70 to 0001.9755.0e9f           1.1          5.4(2)         8.3(0.63)TET      Ok

5      000c.ce64.2590 to 000c.ce64.2593           2.3          7.7(1)         12.2(17b)SXA      Ok

Mod     Sub-Module                 Model                     Serial       Hw       Status

---   ------------------------    ---------------          ----------     -------  -------

3      Inline Power Module         WS-F6K-PWR                               1.0       Ok

5      Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A            SAD0727054R      1.2       Ok

5      MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720               SAD0722004E      1.5       Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Pass

5 Pass

確定部件號

獲得前面部分中介紹的資訊後，您就可以確定哪些部件號與Catalyst交換機匹配。

註：Supervisor和MSFC上安裝的記憶體量應始終單獨檢查，因為不同部件號並不始終反映此情況。

在Supervisor引擎I上：

- WS-X6K-SUP1-2GE:Supervisor引擎I，L2功能卡

- WS-X6K-SUP1A-2GE:Supervisor引擎I，L2功能卡

- WS-X6K-SUP1A-PFC:Supervisor引擎I，PFC

- WS-X6K-SUP1A-MSFC:Supervisor引擎I、PFC、MSFC

- WS-X6K-S1A-MSFC2:Supervisor引擎I、PFC、MSFC2

在Supervisor引擎II上：

- WS-X6K-S2-PFC2:Supervisor引擎II，PFC2

- WS-X6K-S2-MSFC2:Supervisor引擎II、PFC2、MSFC2

- WS-X6K-S2U-MSFC2:Supervisor上具有256 MB DRAM的Supervisor引擎II、PFC2、MSFC2上具有256 MB DRAM

在Supervisor 720上：

- WS- SUP720:Supervisor引擎720，整合交換矩陣，PFC3A，MSFC3

注意：在某些情況下，當您使用本文檔中顯示的命令時，可能不會顯示MSFC、MSFC2或MSFC3。如果您在這些命令的輸出中未看到MSFC、MSFC2或MSFC3，但您確定Supervisor模組上有路由引擎，請參閱從Supervisor引擎show module命令中恢復缺失的MSFC，瞭解更多資訊。

相關資訊

- 瞭解混合模式Catalyst 6000交換機上的內部MSFC冗餘

- 如何確定安裝在Catalyst 6500/6000系列交換器中的Supervisor模組的型別

- Cisco Catalyst 6000系列交換器設定備援

- 設定RPR或RPR+ Supervisor Engine備援

- Cisco Catalyst 6000系列交換器設定指南

- Cisco Catalyst 6000系列交換機命令參考

- Cisco Catalyst 6000系列交換機概述

- Cisco Catalyst 6000系列交換器安裝指南

- 技術支援 - Cisco Systems