目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

控制檯和輔助埠電纜

我使用哪條RJ-45乙太網電纜？

連線到集線器、交換機、路由器和工作站的電纜

最常見的電纜聯結器

GBIC和SFP聯結器

Catalyst 6500/6000交換器聯結器和纜線

Catalyst 5500/5000聯結器和纜線

Catalyst 4500/4000交換器聯結器和纜線

Catalyst 3750聯結器和纜線

Catalyst 3560/3560E聯結器和纜線

SFP模組跳線

Catalyst 3550聯結器和纜線

Catalyst 2970聯結器和纜線

Catalyst 2950/2955聯結器和纜線

Catalyst 2940聯結器和纜線

Catalyst 2900/3500 XL聯結器和纜線

Catalyst交換機的交流電源、聯結器和電源線

Catalyst 6500/6000系列交換器電源和纜線

Catalyst 5500/5000系列交換器電源和纜線

Catalyst 4500/4000系列交換器電源和纜線

Catalyst 2900/3500XL、2940、2950、3550和3750系列交換器電源和纜線

RJ-21到RJ-45引腳輸出模式

相關資訊

簡介

本檔案是Catalyst 6500/6000、5500/5000和4500/4000系列交換模組和Catalyst 2900/3500 XL、2940、2970、2950/2955、3550和3750系列固定組態交換器電纜和聯結器的指南。還涵蓋這些交換機的交流電源、聯結器和電源線。

必要條件

需求

您應識別交換機/Supervisor、交換模組或電源的部件或型號，以便有效地使用本文檔。通過目視檢查執行此操作，或者在可能的情況下發出show module命令。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

控制檯和輔助埠電纜

不同的Catalyst Supervisor Engine使用反轉或直通纜線將終端或資料機連線到主控台連線埠。有關如何將終端或資料機連線到Catalyst系列交換器的主控台連線埠的資訊，請參閱以下檔案：

- 將終端機連接至 Catalyst 交換器的主控台連接埠

- 將資料機連線到Catalyst交換器上的主控台連線埠

第3層(L3)交換器或模組上的輔助(AUX)連線埠的運作方式與路由器上的AUX連線埠大致相同，並用於連線資料機。有關如何將數據機連線到AUX埠的資訊，請參閱數據機 — 路由器連線指南。

我使用哪條RJ-45乙太網電纜？

有關RJ-45非遮蔽雙絞線(UTP)乙太網電纜的一個常見問題涉及如何區分卷式電纜、直通電纜和交叉電纜，以及何時使用它們。使用控制檯和AUX埠佈線指南的RJ-45佈線型別部分中的比較指南，檢視這些電纜之間的區別。

連線到集線器、交換機、路由器和工作站的電纜

交叉和直通電纜用於將交換機埠或介面連線到網路裝置。請參閱下表以瞭解何時使用每種纜線型別。在左側列中查詢裝置，並將其與頂行中的其他裝置匹配。這兩個裝置的交叉點提供了連線它們所用的電纜型別。

中心

交換器

路由器

工作站

中心

交叉

交叉

直

直

交換器

交叉

交叉

直

直

路由器

直

直

交叉

交叉

工作站

直

直

交叉

交叉

註：執行Cisco IOS®軟體（原生）的Catalyst交換器上的連線埠可以設定為作用第2層(L2)或第3層(L3)連線埠。當您將RJ-45電纜從充當路由器埠的第3層埠連線到其它裝置時，請使用上表。總而言之，無論埠配置為處於第2層（交換機埠）還是第3層（路由器埠）模式，所用電纜都不會改變。

最常見的電纜聯結器

以下圖表顯示了Catalyst交換機上使用的一些最常見的電纜型別和聯結器。

RJ-45

RJ-21 Telco

此指令用於連線10/100或10/100/1000乙太網路連線埠和1000Base-T Gigabit介面轉換器(GBIC)或小型可插拔(SFP)GBIC連線埠。10/100/1000乙太網埠必須使用四根5類、5e類或6類雙絞線。

這是用於連線到10/100BASE-TX RJ-21電信介面。使用5類UTP電纜和凸式RJ-21。

MT-RJ光纖

SC光纖

用於連線100Base-FX光纖埠。將多模光纖(MMF)電纜與MT-RJ聯結器配合使用。

用於連線100Base-FX、1000Base-SX、長波長/長程(LX/LH)和ZX光纖埠或GBIC。使用MMF或單模光纖(SMF)光纜。

LC光纖

GigaStack

這是用於連線SFP光纖模組埠。

此指令用於連線GigaStack GBIC連線埠。Cisco GigaStack技術使用專有GBIC和纜線。

StackWise

此指令用於連線到Catalyst 3750交換器後面板上的StackWise連線埠。Cisco StackWise技術使用專有的聯結器和電纜。

GBIC和SFP聯結器

許多Catalyst交換器、Supervisor Engine和交換模組皆具有可移除的Gigabit介面轉換器(GBIC)或小型可插拔式(SFP)型聯結器。以下圖表顯示了Catalyst交換機上使用的一些最常見的GBIC和SFP聯結器。

註：Catalyst 2950交換機用於演示。

1000Base-X

1000Base-T

這使用SC光纖聯結器和MMF或SMF電纜。部件號：WS-G5484(1000Base-SX GBIC)WS-G5486(1000Base-LX/LH GBIC)WS-G5487(1000Base-ZX GBIC)

它使用RJ-45接頭和電纜。部件號：WS-G5483(1000Base-T GBIC)

WS-X3500-XL GigaStack GBIC

SFP模組

這使用Cisco Gigastack聯結器和電纜。部件號：X3500-XL(GigaStack GBIC)

這使用LC光纖聯結器或RJ-45用於1000Base-T SFP。部件號：GLC-T(1000Base-T SFP)GLC-SX-MM(1000Base-SX SFP)GLC-LH-SM(1000Base-LX/LH SFP)GLC-ZX-SM(1000Base-ZX)

GBIC和SFP支援取決於平台和軟體版本。有關GigabitEthernet系統要求以及GBIC系統要求、粗波長分波多工器(CWDM)GBIC、Gigastack GBIC和SFP系統要求，請參閱以下文檔：

- 在Catalyst交換機上實施千兆乙太網的系統要求

- Catalyst GigaStack GBIC安裝指南

- 1000BASE-T GBIC安裝說明

- Gigabit介面轉換器(GBIC)模組和Small Form-Factor Pluggable(SFP)GBIC模組安裝資訊和規格

Catalyst 6500/6000交換器聯結器和纜線

識別交換機機箱和交換模組部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

註：本指南不涵蓋Catalyst 6000光纖服務模組(OSM)的電纜或FlexWAN卡的埠介面卡電纜。

有關OSM佈線和規格，請參閱光纖服務模組安裝和驗證說明。

有關FlexWAN埠介面卡的資訊，請參閱FlexWAN和增強型FlexWAN模組安裝指南。

交換模組部件號

聯結器型別

電纜說明

WS-X6148-RJ45V WS-X6248-RJ45 WS-X6348-RJ45 WS-X6348-RJ45V WS-X6548-RJ45 48 10/100或10/100線內電源乙太網埠WS-X614 8-GE-TX WS-X6148V-GE-TX WS-X6548-GE-TX WS-X6548V-GE-TX 48 10/100/1000或10/100/1000線內電源乙太網埠(1000Base-T)WS-X6748-GE TX 48 10/100/1000乙太網埠（僅用於Supervisor 720）

RJ-45（用於10/100和1000Base-T埠）

5類、5e類或6類UTP

WS-X6516-GE-TX 16 10/100/1000 Base-T千兆乙太網埠

RJ-45（用於1000Base-T GBIC）

5類、5e類或6類UTP

WS-X6148-RJ21V WS-X6248-TEL WS-X6248A-TEL WS-X6348-RJ21V WS-X6548-RJ21 48埠10/100乙太網埠

RJ-21 telco（4個聯結器）

5類UTP電纜

WS-X6024-10FL-MT 24 10Base-FL埠WS-X6224-100FX-MT WS-X6324-100FX-MM WS-X6324-100FX-SM WS-X6524-100FX-MM 241 0Base-FX埠

MT-RJ光纖

SMF/MMF光纖

WS-X6416-GE-MT 16 100Base-FX千兆乙太網埠(1000 Mbps)

MT-RJ光纖

MMF光纖

WS-X6408-GBIC WS-X6408A-GBIC WS-X6416-GBIC WS-X6516-GBIC WS-X6516A-GBIC WS-X6816-GBIC 8或16個GBIC模組插槽

RJ-45（用於1000Base-T GBIC）

5類、5e類、6類UTP

SC光纖^1（1000BaseSX/LX/ZX和CWDM GBIC）

MMF光纖

WS-X6501-10GEX4 1埠10-Gigabit乙太網WS-X6502-10GE(帶光纖介面模塊(OIM))1埠10-Gigabit乙太網WS-X6704-10GE 4埠10-Gigabit乙太網（僅用於Supervisor 720）

SC光纖

SMF或色散位移SMF光纖

WS-X6724-SFP 24 SFP模組插槽（僅用於Supervisor 720）

RJ-45（用於1000Base-T SFP）

5類、5e類、6類UTP

LC光纖（用於1000Base-SX/LX/ZX SFP）

SMF/MMF光纖

1 LX/LH GBIC需要在GBIC和MMF之間使用模式調節跳線。如需詳細資訊，請參閱在Gigabit乙太網路和10 Gigabit乙太網路鐳射型傳輸中使用模式調節跳線。

Catalyst 5500/5000聯結器和纜線

識別交換模組部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

注意：本指南不涵蓋Catalyst 5000光纖分散式資料介面(FDDI)和銅纜分散式資料介面(CDDI)纜線、Catalyst 5000 ATM纜線或Catalyst 5000權杖環纜線。

交換模組部件號

聯結器型別

電纜說明

WS-X5013 WS-X5014 24或48 10-Base-T乙太網埠WS-X5113 WS-X5223 12或24 100Base-TX乙太網埠WS-X5203 WS-X5213A 12 10/100乙太網埠WS-WS x5224 WS-X5225R WS-X5234-RJ45J45 24個10/100乙太網埠

RJ-45

3類或5類UTP電纜^1

WS-X5012 WS-X5012A WS-X5020 48埠10Base-T乙太網埠WS-X5239-RJ21 48 10/100乙太網埠

RJ-21 telco

3類或5類UTP電纜^1

WS-X5015-MT 24 10Base-FL埠WS-X5236-FX-MT WS-X5237-FX-MT 24 100Base-FX

MT-RJ光纖

SMF/MMF光纖

WS-X5114 WS-X5201 WS-X5201R 12個100Base-FX埠

SC光纖（用於100Base-FX）

SMF/MMF光纖

WS-X5403 3埠GBIC模組插槽WS-X5410 9 GBIC模組插槽

SC光纖（用於1000BaseSX/LX/ZX GBIC）

SMF/MMF 2光纖

1 3類UTP電纜傳輸資料的速度最高可達10 Mbps，因此僅適用於10 Mbps的網路裝置。Catalyst 5000 10Base-T電信交換模組可以使用3類電纜，但所有其他10/100 Base-TX交換模組都需要5類電纜。

2 LX/LH GBIC需要在GBIC和MMF之間使用模式調節跳線。如需詳細資訊，請參閱在Gigabit乙太網路和10 Gigabit乙太網路鐳射型傳輸中使用模式調節跳線。

Catalyst 4500/4000交換器聯結器和纜線

有關Catalyst 4500交換模組的詳細規格，請參閱模組概觀。

有關Catalyst 4000交換模組的詳細規格，請參閱Catalyst 4000交換模組。

Catalyst 3750聯結器和纜線

識別交換機機箱部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

註：Catalyst 3750交換機隨附一根0.5米的StackWise電纜，可用於連線後面板上的StackWise埠。您也可以向思科銷售代表訂購以下StackWise纜線：

- CAB-STACK-50CM=（0.5米電纜）

- CAB-STACK-1M=（1米電纜）

- CAB-STACK-3M=（3米電纜）

部件號

聯結器型別

電纜型別

電纜/聯結器規格

WS-C3750-24TS WS-C3750-48TS 24個或48個10/100乙太網埠和2個或4個SFP模組插槽

RJ-45（用於10/100埠）

5類、5e類或6類UTP電纜

Catalyst 3750硬體指南

SFP:LC光纖（用於1000Base-SX/LX）或RJ-45（用於1000Base-T）

SFP:SMF/MMF光纖，或Cat5、5e或6

WS-C3750G-24TS 24 10/100/1000和4個SFP模組插槽

RJ-45（用於10/100/1000埠）

5類、5e類或6類UTP電纜

SFP:LC光纖（用於1000Base-SX/LX）或RJ-45（用於1000Base-T）

SFP:SMF/MMF光纖，或Cat5、5e或6

WS-C3750G-24T 24 10/100/1000乙太網埠

RJ-45

5類、5e類或6類UTP電纜

WS-C3750G-12S 12 SFP模組插槽

SFP:LC光纖（用於1000Base-SX/LX）或RJ-45（用於1000Base-T）

SFP:SMF/MMF光纖，或Cat5、5e或6

Catalyst 3560/3560E聯結器和纜線

識別交換機機箱部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

部件號

聯結器型別

電纜型別

電纜/聯結器規格

WS-C3560-8PC

RJ-45(10/100)

兩對5類、5e類或6類UTP

Catalyst 3560硬體指南

另請參閱思科小型可插拔(SFP)收發器模組維護和故障排除。

RJ-45(10/100/1000)

4對5類、5e類或6類UTP

SFP(100Base-FX/LX/BX)

LC光纖SMF/MMF

WS-C3560-24TS、WS-C3560-48TS、WS-C3560-24PS、WS-C3560-48PS

RJ-45(10/100)SFP(1000Base-T)

兩對5類、5e類或6類UTP

SFP(1000Base-LH/SX/ZX)

LC光纖SMF/MMF

WS-C3560G-24TS、WS-C3560G-48TS、WS-C3560G-24PS、WS-C3560G-48PS

RJ-45(10/100/1000)SFP(1000Base-T)

4對5類、5e類或6類UTP

SFP(1000Base-LH/SX/ZX)

LC光纖SMF/MMF

WS-C3560E-24TD、WS-C3560E-24PD、WS-C3560E-48TD、WS-C3560E-48PD、WS-C3560E-48PD-F

RJ-45(10/100/1000)SFP(1000Base-T)

4對5類、5e類或6類UTP

SFP(100Base-FX、1000Base-LH/SX/ZX)

LC光纖SMF/MMF

基於X2(10GBASE-SR/LR/ER)

SC光纖SMF/MMF

SFP模組跳線

Catalyst 3560交換機支援SFP模組跳線、1/2米銅纜無源電纜，每端帶有SFP模組聯結器。跳線可以連線級聯配置中的兩台Catalyst 3560交換機。

部件號

說明

CAB-SFP-50CM=

Cisco Catalyst 3560 SFP互連纜線(50 dcm)

Catalyst 3550聯結器和纜線

識別交換機機箱部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

註：某些Catalyst 3550交換器支援GigaStack GBIC，這需要CAB-GS-50CM（0.5米纜線）或CAB-GS-1M（1米纜線）的Cisco專有纜線。

部件號

聯結器型別

電纜型別

WS-C3550-12T 10 10/100/1000乙太網埠和2 GBIC模組插槽WS-C3550-12G 2 10/100/1000乙太網埠和10 GBIC模組插槽WS-C3550-24-SMI、WS-C3550-24-DC-DC SMI WS-C3550-48-SMI WS-C3550-24-EMI WS-C3550-48-EMI 24或48個10/100乙太網埠和2個GBIC模組插槽WS-C3550-24PWR-EMI24 10/100個內聯電源乙太網埠和2個GBIC模組插槽

RJ-45（用於10/100或10/100線上供電或10/100/1000埠）

5類、5e類、6類UTP

GBIC:RJ-45，適用於1000Base-T GBIC 或SC光纖（適用於1000Base-SX/LX/ZX和CWDM GBIC）或Gigastack GBIC

GBIC:5類、5e類、6類UTP或MMF/SMF光纖或GigaStack電纜

WS-C3550-24-FX-SMI 24個100Base-FX埠和2個GBIC模組插槽

MT-RJ光纖（用於100Base-FX埠）

MMF光纖

GBIC:RJ-45，適用於1000Base-T GBIC 或SC光纖（適用於1000Base-SX/LX/ZX和CWDM GBIC）或Gigastack GBIC

GBIC:5類、5e類、6類UTP或MMF/SMF光纖或GigaStack電纜

Catalyst 2970聯結器和纜線

部件號

聯結器型別

電纜型別

WS-C2970G-24T 24 10/100/1000乙太網路

RJ-45

5類、5e類或6類UTP

WS-C2970G-24TS 24 10/100/1000和4個SFP模組插槽

RJ-45（用於10/100/1000埠）

5類、5e類或6類UTP

SFP:RJ-45（用於1000Base-T）或LC光纖（用於1000Base-SX/LX/ZX）

SFP:Cat5、5e或6 UTP或SMF/MMF光纖

Catalyst 2950/2955聯結器和纜線

識別交換機機箱部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

注意：本指南不介紹Catalyst 2950長距離乙太網(LRE)交換機。

註：某些Catalyst 2950交換器支援GigaStack GBIC，這需要CAB-GS-50CM（0.5米纜線）或CAB-GS-1M（1米纜線）的思科專有纜線。

部件號

聯結器型別

電纜型別

WS-C2950-12和WS-C2950-24 12個或24個10/100乙太網埠

RJ-45

5類、5e類或6類UTP電纜

WS-C2955C-12和WS-C2950C-24 12個或24個10/100乙太網埠和2個100BASE-FX埠

RJ-45（用於10/100埠）

5類、5e類或6類UTP電纜

MT-RJ光纖

MMF光纖

WS-C2950G-12-EI、WS-C2950G-24-EI、WS-C2950G-24-EI-DC和WS-C2950G-48-EI 12、24或48個10/100乙太網埠和2個GBIC模組插槽

RJ-45（用於10/100埠）

5類、5e類或6類UTP

GBIC:RJ-45，適用於1000Base-T GBIC 或SC光纖（適用於1000Base-SX/LX/ZX和CWDM GBIC）或Gigastack GBIC

GBIC:5類、5e類、6類UTP或MMF/SMF光纖或GigaStack電纜

WS-C2950SX-24和WS-C2950SX-48-SI 24個或48個10/100乙太網埠和2個1000BASE-SX埠

RJ-45（用於10/100埠）

5類、5e類或6類UTP

MT-RJ光纖（用於1000BASE-SX埠）

MMF/SMF光纖

WS-C2955T-12 WS-C2950T-24 WS-C2950T-48-SI 12、24或48個10/100乙太網埠和2個10/100/1000乙太網埠

RJ-45

5類、5e類或6類UTP電纜

WS-C2955S-12 12個10/100乙太網埠和2個100Base-LX埠

RJ-45（用於10/100埠）

5類、5e類或6類UTP

MT-RJ光纖

SMF光纖

Catalyst 2940聯結器和纜線

識別交換機機箱部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

部件號

聯結器型別

電纜型別

WS-C2940-8TT-S 8個10/100乙太網埠和1個10/100/1000埠

RJ-45

5類、5e類或6類UTP

WS-C2940-8TF-S 8個10/100乙太網埠、1個100BASE-FX埠和1個SFP模組插槽

RJ-45

5類、5e類或6類UTP

MT-RJ光纖

MMF光纖

SFP:RJ-45（用於1000Base-T）或LC光纖（用於1000Base-X）

SFP:Cat5、5e或6 UTP 或SMF/MMF光纖

Catalyst 2900/3500 XL聯結器和纜線

識別交換機機箱或擴展模組部件號。使用下表將部件號與所用的聯結器和電纜型別進行匹配。

註：本指南不涵蓋WS-C2912-LRE-XL或WS-C2912-LRE-XL交換機。

註：某些Catalyst 3500XL交換器支援GigaStack GBIC，這需要Cisco專有的纜線CAB-GS-50CM或CAB-GS-1M。

Catalyst 2900/3500XL交換器

交換機機箱部件號

聯結器型別

電纜說明

WS-C3508G-XL 8 GBIC模組插槽

SC光纖（用於1000Base-SX/LX/ZX GBIC）或Gigastack GBIC

MMF/SMF光纖

WS-C3512-XL WS-C3524-XL WS-C3524-PWR-XL WS-C3548-XL 12、24或48個10/100或10/100線內電源乙太網埠和2個GBIC模組插槽

RJ-45（用於10/100埠）

5類UTP

GBIC:SC光纖（用於1000Base-SX/LX/ZX GBIC）或Gigastack GBIC

GBIC:MMF/SMF光纖或GigaStack電纜

WS-C2912-XL WS-C2924-XL 12或24個10/100乙太網埠

RJ-45

5類UTP

WS-C2924C-XL 22個10/100乙太網埠和2個100Base-FX埠

SC光纖（用於100Base-FX埠）

MMF光纖

含擴充插槽的Catalyst 2900XL交換器

交換機機箱部件號

聯結器型別

電纜說明

WS-C2924M-XL 24個10/100乙太網埠和2個擴展插槽

RJ-45

5類UTP

WS-C2912MF-XL 12 100Base-FX埠和2個擴展插槽

SC光纖（用於100Base-FX埠）

MMF光纖

Catalyst 2900XL擴充模組

交換機機箱部件號

聯結器型別

電纜說明

WS-X2914-XL WS-X2914-XL-V 4 10/100乙太網埠WS-X2922-XL 2 10/100乙太網埠

RJ-45

5類UTP

WS-X2922-XL-V 2 100Base-FX埠WS-X2924-XL-V 4 100Base-FX埠

SC光纖（用於100 Base-FX）

MMF光纖

WS-X2931-XL 1 GBIC模組插槽

SC光纖（用於SX/LX GBIC）

MMF光纖

WS-X2932-XL 1 GBIC模組插槽

RJ-45（用於1000Base-T GBIC）

WS-X2951-XL 1 ATM-OC-3

RJ-45（用於ATM-OC-3）

5類UTP

WS-X2961-XL 1 ATM-OC-3

SC光纖（用於ATM-OC-3）

MMF光纖

WS-X2971-XL WS-X2972-XL 1 ATM-OC-3

SC光纖（用於ATM-OC-3）

SMF光纖

Catalyst交換機的交流電源、聯結器和電源線

在本節中，您將看到Catalyst 6500/6000、5500/5000和4500/4000系列以及Catalyst 3750、2950、2940和2900/3500XL系列交換機的交流電源、電源聯結器和電源線的摘要。有關國際電源要求、直流電源要求和其他技術規範，請參閱下一節中相應表格中的電源安裝指南。

不同的模組需要不同的功率。內聯電源模組為IP電話供電。Cisco有內聯電源模組為IP電話供電。您必須選擇正確的電源，才能支援交換機上的各種線卡、模組和Supervisor引擎。思科提供稱為思科功率計算器的工具，可用於為交換機選擇正確的電源。啟動Cisco Power Calculator，填寫產品系列、管理引擎、輸入電壓、線卡和PoE裝置數量。IP電話是PoE裝置的示例，大多數IP電話屬於IEEE 802.3af裝置 — 第2類(7W)。 然後功率計算器會顯示不同電源選擇的結果。從中選擇所需的電源。如果輸入電壓在200至240伏交流電之間，則電源以最大容量成功運行。

Catalyst 6500/6000系列交換器電源和纜線

下表是北美標準中可用電源和電纜的快速參考。有關詳細規格，請參閱Catalyst 6500電源規格。以下幾點值得注意：

- 950W(PWR-950-AC)、950W DC(PWR-950-DC)和1400W AC(PWR-1400-AC)僅用於Catalyst 6503和Catalyst 6503-E交換機。

- 1000W和1300W電源只能與Catalyst 6506、6509和6509-NEB-A交換機一起使用。使用1000W和1300W電源時，管理引擎SUP32和SUP720不相容。

- 使用完全填充的Catalyst 6513交換機時，兩個2500 W電源沒有完全冗餘。

- 如果在低範圍輸入（100至120 VAC）下運行2500 W電源，則它在完全填充的Catalyst 6509、Catalyst 6509-E、Catalyst 6509-NEB或Catalyst 6509-NEB-A交換機中不是冗餘電源。

- 2500W、2700W和3000W電源可在兩種不同電壓水準（110Vac和220Vac）下運行。 電源輸出取決於提供的輸入交流電源。下表顯示電源輸出：

電源

110Vac、16A時的功率輸出

220Vac、16A時的功率輸出

2500瓦

1300瓦

2500瓦

2700瓦

1350W

2700瓦

3000瓦

1400瓦

3000瓦

- 交流電源線通過硬接線連線到4000W電源(WS-CAC-4000W-US=)。 它僅支援NEMA L6-30。

- 6000W電源不能安裝在Catalyst 6503、Catalyst 6503-E和Catalyst 6504-E交換機機箱中。

- 當機箱Catalyst 6506、6509、6509-NEB和6509-NEB-A使用6000W電源時，其最大輸出為4000W。與Catalyst 6506-E、6509-E和6513一起使用時，最大輸出為6000W。

- 6000W電源有兩個交流電源輸入。以下是交流輸入和相應淨功率輸出的各種組合：

6000W電源選件

交流輸入1

交流輸入2

淨電源輸出

110Vac，16A

未連線

無電源輸出

未連線

110Vac，16A

無電源輸出

110Vac，16A

110Vac，16A

2900瓦

220Vac，16A

未連線

2900瓦

未連線

220Vac，16A

2900瓦

110Vac，16A

220Vac，16A

2900瓦

220Vac，16A

110Vac，16A

2900瓦

220Vac，16A

220Vac，16A

6000瓦

註：如果您有110Vac電源輸入，則必須連線6000W電源的兩個交流輸入才能為交換機供電。

- Catalyst 6500系列交換機允許在同一機箱中混合使用交流輸入和直流輸入電源。

這些模組具有不同的電源要求，某些配置需要的功率超過了單個電源所能提供的功率。電源管理功能允許您為所有已安裝模組提供兩個電源的電源。但是，在此配置中不支援冗餘，因為兩個電源的總功率在任何時候都不大於一個電源的容量。有關電源備援的詳細說明，請參閱Catalyst 6500軟體組態指南電源管理和環境監控一章。

註：本檔案未討論Catalyst 6500/6000系列交換機當前已發貨的電源的總功率或從每個Catalyst 6500/6000系列線卡提取的總功率。如需此資訊，請參閱Catalyst 6000系列交換器電源管理檔案。

Catalyst 6500/6000

電源部件號

電源線部件號

聯結器型別

電源安裝指南

PWR-950-AC 950W電源WS-CAC-1000W 1000W電源

CAB-7KAC-15 AC電源線，北美，15A

Catalyst 6500/6000

WS-CAC-1300W 1300W電源供應器

CAB-7513AC交流電源線，北美(110Vac，20A)

PWR-1400-AC 1400W電源供應器

CAB-7513AC=北美交流電源線(110Vac，20A)

CAB-AC-2500W-US1= 250Vac 16A，直刀片NEMA 6-20插頭

CAB-AC-C6K-TWLK= 250Vac 16A，扭鎖NEMA L6-20插頭

WS-CAC-2500W 2500W AC電源供應器

CAB-7513AC交流電源線，北美(110Vac，20A)

CAB-AC-2500W-US1 250Vac 16A，直刀片NEMA 6-20插頭

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A，扭鎖NEMA L6-20插頭

PWR-2700-AC/4 2700W AC電源供應器

CAB-7513AC交流電源線，北美(110Vac，20A)

CAB-AC-2500W-US1 250Vac 16A，直刀片NEMA 6-20插頭

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A，扭鎖NEMA L6-20插頭

WS-CAC-3000W 3000 W AC輸入電源

CAB-7513AC= 110Vac 20A，NEMA 5-20插頭

CAB-AC-2500W-US1= 250Vac 16A，直刀片NEMA 6-20插頭

CAB-AC-C6K-TWLK= 250Vac 16A，扭鎖NEMA L6-20插頭

WS-CAC-4000W-US 4000W AC電源供應器

通過電纜連線到電源250Vac 30A

WS-CAC-6000W 6000W AC電源供應器

CAB-7513AC= 110Vac 20A，NEMA 5-20插頭

CAB-AC-2500W-US1= 250Vac 16A，直刀片NEMA 6-20插頭

CAB-AC-C6K-TWLK= 250Vac 16A，扭鎖NEMA L6-20插頭

Catalyst 5500/5000系列交換器電源和纜線

下表提供了可用電源和電源線部件號的快速參考。

Catalyst 5002、5505、5500和5509

電源部件號

電源線部件號

聯結器型別

WS-C5008B（Catalyst 5002和5505）

CAB-7KAC

WS-C5508(Catalyst 5500)

CAB-7513AC

W-C5518(Catalyst 5509)

CAB-7KAC

CAB-7513AC

Catalyst 4500/4000系列交換器電源和纜線

請參閱Catalyst 4500系列硬體安裝指南 — 準備安裝中的交流供電系統的電源連線指南部分，獲取電源、電纜和相應的部件號清單。

Catalyst 2900/3500XL、2940、2950、3550和3750系列交換器電源和纜線

Catalyst 2900/3500、2940、2950、3550和3750交換器需要標準110V、15Amp AC輸入電源。

Catalyst 2900/3500XL、2940、2950、3550和3750

電源部件號

電源線部件號

聯結器型別

電源安裝指南

內部不可更換的交流電源

CAB-AC=

不適用

RJ-21到RJ-45引腳輸出模式

所有Catalyst系列10/100TX電信交換模組都整合了行業標準的RJ-21聯結器，並且需要相容的5類佈線系統才能實現100 Mbps的資料速率。

5類電信電纜可以直接從思科訂購。請參閱Cisco.com以瞭解訂購資訊。這是思科部件號的資訊。

型號

說明

CAB-5-M180M120-10= CAB-5-M180M120-5=

10英尺，凸式180度到凸式120度，5類電信電纜5英尺，凸式180度到凸式120度，5類電信電纜

CAB-5-M120M120-10= CAB-5-M120M120-5=

10英尺，凸式120度到凸式120度，5類電信電纜5英尺，凸式120度到凸式120度，5類電信電纜

CAB-5-M120HYD-10= CAB-5-M120HYD-5=

10英尺，凸式120度到(12)RJ-45s，5類電信電纜5英尺，凸式120度到(12)RJ-45s，5類電信電纜

下表顯示Catalyst 10/100TX（和10BaseT）RJ-21交換模組上的引腳輸出圖案。

RJ-21引腳編號

電線顏色

RJ-45引腳編號

連線埠號碼

26

白色/藍色

1

1

1

藍色/白色

2

27

白色/橙色

3

2

橙色/白色

6

28

白色/綠色

1

2

3

綠色/白色

2

29

白色/棕色

3

4

棕色/白色

6

30

白色/石板

1

3

5

石板/白色

2

31

紅色/藍色

3

6

藍色/紅色

6

32

紅色/橙色

1

4

7

橙色/紅色

2

33

紅色/綠色

3

8

綠色/紅色

6

34

紅色/棕色

1

5

9

棕色/紅色

2

35

紅色/石板

3

10

石板/紅色

6

36

黑色/藍色

1

6

11

藍色/黑色

2

37

黑色/橙色

3

12

橙色/黑色

6

38

黑色/綠色

1

7

13

綠色/黑色

2

39

黑色/棕色

3

14

棕色/黑色

6

40

黑色/石板

1

8

15

石板/黑色

2

41

黃色/藍色

3

16

藍色/黃色

6

42

黃色/橙色

1

9

17

橙色/黃色

2

43

黃色/綠色

3

18

綠色/黃色

6

44

黃色/棕色

1

10

19

棕色/黃色

2

45

黃色/石板

3

20

石板/黃色

6

46

紫色/藍色

1

11

21

藍色/紫色

2

47

紫色/橙色

3

22

橙色/紫色

6

48

紫色/綠色

1

12

23

綠色/紫色

2

49

紫色/棕色

3

24

棕色/紫色

6

50

紫羅蘭/石板

不適用

不適用

25

石板/紫色

不適用

不適用

相關資訊

- 交換器產品頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems