目錄

簡介

運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機支援哪些QoS功能？

運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機上的QoS所需的最低軟體是什麼？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器是否支援連線埠或VLAN上的速率限制或管制？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否在IP封包中標籤或重寫IP優先順序服務型別(ToS)位元？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器提供哪種輸入排程？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否變更IEEE 802.1Q(dot1q)標籤中的傳入服務類別(CoS)值？

我的伺服器無法標籤服務等級(CoS)值。執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否將來自伺服器的流量標籤為特定CoS值？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器是否會遵循我的IP電話的IEEE 802.1Q(dot1q)標籤中的傳入服務等級(CoS)值？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否延伸信任或覆寫連線到IP電話的裝置的傳入服務類別(CoS)值？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器提供哪種輸出排程？

我在運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機上啟用了QoS，現在發現效能問題。怎麼了？

執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器上的QoS功能與執行Cisco IOS軟體的Catalyst 4500/4000交換器相比如何？這些功能與第3層(L3)交換模組的功能相比如何？

相關資訊

簡介

本文回答有關執行Catalyst OS(CatOS)的Cisco Catalyst 4500/4000（Supervisor引擎I和Supervisor引擎II）系列、Catalyst 2948G、Catalyst 2980G和Catalyst 4912G交換器的服務品質(QoS)功能的常見問題(FAQ)。 本檔案會將這些交換器稱為「執行CatOS的Catalyst 4000交換器」。 有關執行Cisco IOS®軟體的Catalyst 4500/4000交換器上的QoS功能，請參閱設定QoS的檔案。

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問：運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機支援哪些QoS功能？

A.執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器支援第2層(L2)連線埠上的輸入分類與輸出排程。請參閱Catalyst 4000第3層服務模組的安裝和設定說明檔案，以取得第3層(L3)Gigabit乙太網路介面上提供的其他功能。

問：運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機上的QoS所需的最低軟體是什麼？

A.您需要在Catalyst 4500/4000（Supervisor Engine I和Supervisor Engine II）、Catalyst 2948G、Catalyst 2980G和Catalyst 4912G上安裝Supervisor Engine軟體版本5.4(2)和更新版本以支援QoS功能。

問：執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器是否支援連線埠或VLAN上的速率限制或管制？

答：運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器不會在第2層(L2)連線埠上提供原則制定或速率限制。第3層(L3)千兆乙太網介面支援速率限制。請參閱Catalyst 4000第3層服務模組的安裝和設定說明以瞭解其他資訊。執行Cisco IOS軟體的Catalyst 4500/4000交換器支援管制。如需詳細資訊，請參閱使用Catalyst 4000/4500基於IOS的Supervisor Engine的QOS原則和標籤檔案。

問：執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否在IP封包中標誌或重寫IP優先順序服務型別(ToS)位元？

答：運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器在第2層(L2)連線埠上不提供第3層(L3)標籤或重寫。傳入封包的L3 ToS位會順利通過L2交換器。第3層模組千兆乙太網介面上的傳入IP優先順序被保留。請參閱Catalyst 4000第3層服務模組的安裝和設定說明以瞭解其他資訊。執行Cisco IOS軟體的Catalyst 4500/4000支援IP優先順序/區別服務代碼點(DSCP)的標籤和重寫。如需詳細資訊，請參閱使用Catalyst 4000/4500基於IOS的Supervisor Engine的QOS原則和標籤檔案。

問：運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機提供哪種輸入排程？

A.執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器的線卡在第2層(L2)連線埠上有FIFO輸入排程。請參閱Catalyst 4000第3層服務模組的安裝和設定說明，瞭解第3層(L3)模組功能的詳細資訊。

問：執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否變更IEEE 802.1Q(dot1q)標籤中的傳入服務類別(CoS)值？

答號。運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機支援幀分類和標籤，僅適用於進入交換機的未分類幀，並且不能更改已標籤資料包上的CoS值。執行Cisco IOS軟體的Catalyst 4500/4000交換器可對已標籤/未標籤封包進行分類或重新分類。有關詳細資訊，請參閱瞭解和配置QoS文檔。

問：我的伺服器無法標籤服務類別(CoS)值。執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否將來自伺服器的流量標籤為特定CoS值？

答：是，但請記住，未標籤資料包的預設CoS是交換機範圍的，而不是每個埠的。因此，所有未標籤的封包都標示相同的CoS值。執行Cisco IOS軟體的Catalyst 4500/4000交換器確實支援每個連線埠進行標籤。有關詳細資訊，請參閱瞭解和配置QoS。

問：執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器是否會尊重我的IP電話的IEEE 802.1Q(dot1q)標籤中的傳入服務等級(CoS)值？

答：是，運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機確實會尊重dot1q標籤中的傳入CoS值。由於dot1q不標籤本地VLAN，因此您需要使用交換機範圍的CoS配置來標籤此類資料包。這些標籤通過交換機保留並用於輸出排程。如果傳出連線埠為主幹，則會在封包中標籤原始CoS值或新值（對於在本徵VLAN上未標籤抵達的封包）。

問：執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器能否延伸信任或覆寫連線到IP電話的裝置的傳入服務類別(CoS)值？

答：否，運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機無法擴展信任或覆蓋從連線到IP電話的裝置的流量傳入CoS值。執行Cisco IOS軟體的Catalyst 4500/4000交換器可支援延伸信任。請參閱設定語音介面的檔案。

問：運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機提供哪種輸出排程？

A.運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器的線卡支援每個連線埠兩個輸出佇列，且有一個閾值為100%。此2個隊列，1個閾值(2Q1T)方法不可配置。它為兩個隊列的服務等級(CoS)值對映提供使用者配置。例如，可以將CoS值為0-3的資料包配置為使用第一個隊列，將4-7配置為使用第二個隊列。Catalyst 4500/4000僅支援成對的CoS對映，即0-1、2-3、4-5、6-7。除非指定相應的合作夥伴CoS，否則無法設定一個CoS值。例如，您不能為第一個隊列指定0-4，因為必須將5與合作夥伴4配對。這兩個隊列將以循環方式提供服務。請參閱Catalyst 4000第3層服務模組的安裝和設定說明，瞭解第3層模組功能的詳細資訊。有關執行Cisco IOS軟體功能的Catalyst 4500/4000交換器，請參閱瞭解和設定QoS的檔案。

問：我在運行CatOS的Catalyst 4500/4000交換機上啟用了QoS，現在我看到效能問題。怎麼了？

A.禁用QoS時，單播流量將分配給隊列1，廣播、組播和未知流量將分配給隊列2。如果啟用QoS但未修改服務類別(CoS)到傳輸隊列對映，則所有流量將分配給隊列1，因此可能會影響交換機效能。如果啟用QoS，請修改CoS到傳輸隊列對映。

問：執行CatOS的Catalyst 4500/4000交換器上的QoS功能與執行Cisco IOS軟體的Catalyst 4500/4000交換器相比如何？這些功能與第3層(L3)交換模組的功能相比如何？

答：Catalyst 4500/4000有三種配置，這些配置因支援的QoS功能而異。下表彙總了這些變體：

Supervisor Engine I/II(包括執行CatOS的L3模組上的L2^1連線埠)

WS-X4232-L3模組（僅限L3 Gigabit埠）

Cisco IOS軟體（Supervisor引擎II+、III、IV和V）

MQC2支援

否

否

是

交換機範圍的QoS

是

不適用

是

每埠QoS

否

是

是

每個埠的傳輸隊列

2Q1T^3 — 使用set qos map命令將CoS4值對映到隊列

4Q^5

4Q

每個埠的接收隊列

不適用

不適用

不適用^6

計畫

循環配置資源

使用qos mapping precedence value wrr-weight weight 命令的WRR 7

循環配置資源、WRR或嚴格優先順序

嚴格優先順序隊列

否

否

是，使用tx-queue 3 priority high命令

擁塞規避

否

否

是，DBL8在Supervisor Engine IV上可用

管制器（輸入）

不適用

是，使用rate-limit input指令

是，最多1000個策略器^9

管制器（輸出）

不適用

是，使用rate-limit output命令

是，最多1000個策略器^9

具有L3和L410標頭的輸入/輸出管制器定義

否

否，適用於每個埠的所有IP和非IP流量

是

輸出調節

否

是，自使用traffic-shape rate指令的Cisco IOS軟體版本12.0(10)W5(18e)起

是，使用shape命令的每個出口隊列

基於IP DSCP11的分類

否

是，僅限IP優先位元

是，基於到達的資料包的「可信」值，或者通過配置每個埠、基於ACL的^12或基於類的標籤

基於IEEE 802.1p(CoS)的分類

是

不適用

是，基於到達資料包的「可信」值，或通過配置的標籤規則確定

根據ACL或流量類別進行分類

否

否，適用於所有IP和非IP流量，但目的地為CPU的高優先順序資料包除外

是

基於ISL13、802.1p和IP ToS14的標記

是，交換機範圍的設定僅使用set qos defaultcos命令，並且僅對未分類或未標籤的幀進行設定

否，將現有IP優先順序值用於輸入分類和輸出排程。

是

1 L2 =第2層

2 MQC =模組化QoS命令列介面(CLI)

3 2Q1T = 2個隊列，1個閾值

4 CoS =服務類別

5 4Q = 4個隊列

6 Supervisor Engine提供無封鎖交換器架構，以避免輸入佇列需求。

7 WRR =加權循環配置資源

8 DBL =動態緩衝區限制

9請注意Cisco錯誤ID CSCdz48041 (僅限註冊客戶)，這可能會導致在許多介面上設定監察器時監察器的標籤耗盡。

10 L4 =第4層

11 DSCP =差分服務代碼點

12 ACL =訪問控制清單

13 ISL =交換器間連結通訊協定

14 ToS =服務型別

相關資訊

- 使用基於Catalyst 4000/4500 IOS的管理引擎的QOS原則和標籤

- Catalyst G-L3系列交換機和WS-X4232-L3第3層模組QoS常見問題

- LAN 產品支援頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems