目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

相關資訊

簡介

在多播VLAN網路中，組播組的訂閱者可以存在於多個VLAN中。如果網路中的VLAN邊界限制包含第2層交換機，則可能需要將組播流複製到不同子網中的同一組，即使它們位於同一物理網路上。多點傳送VLAN註冊(MVR)將多點傳送來源VLAN中接收的封包路由到一個或多個接收VLAN。使用者端位於接收VLAN中，而多點傳送伺服器位於來源VLAN中。啟用MVR時必須禁用組播路由。有關MVR的詳細資訊，請參閱瞭解組播VLAN註冊的配置指南。

本檔案提供了一個簡單的拓撲：一堆Catalyst 3750交換器（連線到該堆疊的組播源/接收器）、工作配置和命令輸出（用於驗證MVR在流傳送時是否工作）。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Catalyst 3750交換器的輸出。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

此組態也可以用於以下交換器型別：Catalyst 3550、2940、2950、2970、3500/2900XL系列交換器

Catalyst 3750、35XX、29XX交換器支援MVR(自代號版本12.1(11)AX起)。若是Catalyst 3500/2900 XL交換器，Cisco IOS的最低要求？所需的軟體版本為12.0(5)WC(1)。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

您必須完成以下步驟才能配置MVR:

1. 發出此命令，以在交換器或交換器堆疊上全域停用多點傳送路由：

switch(config)#no ip multicast-routing distributed

2. 發出以下命令可全域性啟用MVR:

mixed(config)#mvr

3. 發出此命令，以指定流要傳送的多播組：

mixed(config)#mvr group 239.9.0.1

4. 發出此命令，以指定來源所在的VLAN:

mixed(config)#mvr vlan 1200

5. 雖然多點傳送路由已停用，但您仍需要發出這些命令，以便在路由介面上啟用通訊協定無關多點傳送(PIM)。

這是為了維護組播組的狀態，以便傳送常規查詢。

注意：啟用PIM後，會從Cisco IOS接收警告消息。

mixed(config)#int vlan 1200

mixed(config-if)#ip pim dense-mode

WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured,

IP Multicast packets will not be forwarded.

WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured,

IP Multicast packets will be fast-switched.

mixed(config-if)#int vlan 1100

mixed(config-if)#ip pim dense-mode

WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured,

IP Multicast packets will not be forwarded.

WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured,

IP Multicast packets will be fast-switched.

6. 發出以下命令：

mixed(config-if)#int port-channel 20

mixed(config-if)#mvr type source

mvr type source 命令應在組播流來自的介面上指定。

7. 發出以下命令：

mixed(config-if)#int g6/0/1

mixed(config-if)#mvr type receiver

mvr type receiver命令應在使用者連線的另一個介面上指定。

3750交換器

maui-soho-01#show running-config

Building configuration...

!

mvr vlan 1200

mvr

mvr group 239.9.0.1

!

!

vlan 1,1100,1200

!

interface Port-channel20

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

mvr type source

!

interface GigabitEthernet6/0/1

switchport access vlan 1100

mvr type receiver

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet7/0/49

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

channel-group 20 mode active

!

interface GigabitEthernet7/0/50

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

channel-group 20 mode active

!

interface Vlan1100

ip address 116.100.1.1 255.255.0.0

ip pim sparse-dense-mode

!

interface Vlan1200

ip address 115.200.1.1 255.255.0.0

ip pim sparse-dense-mode

!

end

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

發出show mvr 命令，以顯示交換器的MVR狀態和值。

mixed#show mvr

MVR Running: TRUE

MVR multicast VLAN: 1200

MVR Max Multicast Groups: 256

MVR Current multicast groups: 1

MVR Global query response time: 5 (tenths of sec)

MVR Mode: compatible

發出show mvr interface命令以驗證多點傳播流的流量。

mixed#show mvr interface

Port      Type     Status       Immediate Leave

----      ----     ------       ---------------

Gi6/0/1   RECEIVER   ACTIVE/UP   DISABLED

Po21      SOURCE     ACTIVE/UP   DISABLED

發出show mvr members命令，以找出訂閱組播組的使用者。

mixed#show mvr members

MVR Group IP     Status          Members

----------------------  ---------          -------

239.009.000.001 ACTIVE        Gi6/0/1(d), Po20(s)

相關資訊

- 在Catalyst 3750交換器上設定IGMP窺探和MVR

- LAN 產品支援頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems