目錄

簡介

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何對Cisco 2520系列Connected Grid交換器(CGS2520)執行出廠重設和密碼復原。

作者：Mehar Swarup和Sumedha Phatak，思科TAC工程師。

問題

此程式適用於交換器上遺失密碼或客戶想要出廠重設交換器時。

解決方案

按照以下步驟在CGS2520上執行出廠重置配置：

1.從交換機上拔下電源線插頭。

2.等待出現flash initializing消息，如下所示：

...已完成初始化快閃記憶體。

檔案系統初始化過程中系統被中斷或遇到錯誤。這些命令將初始化快閃記憶體檔案系統，並完成作業系統軟體的載入：

flash_init

開機

3.當快閃記憶體初始化持續3-5秒時，按交換機上的快速設定引腳。現在會看到「switch：」提示。

交換器:

4.使用這些命令備份已存在的配置。

交換器:flash_init

交換器:dir flash:

交換器:rename flash:config.text flash:config-backup.text

交換器:rename flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat

5.使用這些命令刪除已經存在的配置。

交換器:del flash:config.text

交換器:del flash:vlan.dat

開機

- 在您發出boot後，交換器現在會載入到預設模式，並提示進行初始組態。

- 如果您想跳過初始配置以便在以後執行，請在您的PC上按ctrl+c。

如果只想恢復密碼，請使用boot選項而不是flash_init選項，如下所示：

- boot flash:<system image>

- copy config.bak running-config

在此處更改密碼

- copy running-config startup-config

相關資訊

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- 技術支援與文件 - Cisco Systems