目錄

簡介

問題

解決方案

NCS2K 400G線路卡建議配置

MDS-9710建議配置

簡介

本文檔介紹思科NCS2K平台中的400G-XP線卡與MDS-9710交換機之間的16G光纖通道(FC)互操作性(interop)的建議配置設定和相關詳細資訊。

問題

本文檔將此Cisco光纖平台和Cisco MDS交換機描述為16G FC互通的參考：

- Cisco ONS平台：NCS2006或NCS2015，帶400G-XP線路卡

- MDS-9710交換器

對於Cisco interop qualified status和NCS2K和MDS平台上的建議配置設定以確保平穩的互操作性，請觀察提供的解決方案。

解決方案

NCS2K 400G線路卡建議配置

從版本10.6.2開始，NCS2K-400G-XP卡在其客戶端埠上支援16G光纖通道(16G-FC)負載。

為了支援16G-FC負載，引入了一種新的片運算模式OPM_6x16G_FC。

OPM_6X16G_FC允許在埠1、2、3、4、5和6上使用16FC。這裡詳細介紹400G線卡模式和扇區配置步驟。

對於400G-LC，建議客戶端和中繼埠使用以下設定：

ONS卡型別

SAN裝置

OPMODE

有效載荷

Client_SQUELCH

Trunk_SQUELCH

400G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16GFC

區域性故障

AIS

MDS-9710建議配置

MDS設定：

8/10/16 GFC MDS設定

速度管理= 16GFC

速率模式=專用

中繼=開/關

緩衝區信用~ = 500

負載共用=開