目錄

簡介

背景資訊

排除MDS中繼/埠通道鏈路故障故障

驗證

症狀

日誌消息

OUI資料庫

解決方法

OUI資料庫新增

表1.1. MDS OUI資料庫新增

表1.2. Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI資料庫新增

表1.3. Nexus 9000 OUI資料庫新增

表1.4. UCS FI OUI資料庫新增

注意事項

簡介

本文說明為什麼在中繼或連線埠通道中，Cisco多層次導向器交換器(MDS)和其他Cisco交換器之間的光纖通道(FC)連結無法啟動，但是當不在連線埠通道中且已停用中繼時，同一個連結可能啟動。

背景資訊

其中包括MDS交換機與其他MDS交換機、Nexus交換機以及統一計算系統(UCS)交換矩陣互聯(FI)之間的FC鏈路。

提示：有關埠通道和中繼的詳細資訊，請參閱相應的埠通道和中繼配置指南。

埠通道指南：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

中繼指南：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

所有MDS交換機都可以通過埠通道將多個物理鏈路聚合到單個虛擬鏈路中，並且當與另一個Cisco裝置連線時，可通過具有中繼功能的鏈路傳輸多個虛擬儲存區域網路(VSAN)。

為了協商埠通道和中繼鏈路，MDS交換機使用Exchange對等引數(EPP)服務在交換機間鏈路(ISL)中的對等埠間通訊。 ISL交涉流程的一部分會驗證對等體是否為具有對等體組織唯一識別碼(OUI)的Cisco裝置。

如果Cisco交換機的OUI未作為思科OUI列在對等方的OUI資料庫中，則當鏈路新增到埠通道或介面上啟用了中繼時，鏈路將無法啟動。

排除MDS中繼/埠通道鏈路故障故障

如果鏈路處於port-channel中，請檢查port-channel interface has channel mode configured。

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

如果鏈路連線到N_Port虛擬化(NPV)交換機（如FI），請檢查是否啟用了NPIV和fport-channel-trunk功能。

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

如果鏈路處於中繼狀態，請檢查是否已全域性啟用中繼協定。

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

檢查介面上是否已啟用中繼。

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

如果鏈路以8Gbps的速度連線，請確保鏈路兩端的填充模式或填充字必須配置相同。預設情況下，MDS、N5K/N6K和UCS FI 6300系列裝置使用ARBFF。N9K和UCS FI 6400系列僅支援IDLE作為8G填充模式。

使用以下命令確認MDS/N5K/N6K介面上的當前填充模式fc x/y:

slot x show hardware internal fcmac port y port-info | i填充

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

附註：Nexus交換機的輸出可以是0x0（介面不以8Gbps的速度啟動）、0xBC94FFFF(ARBFF)或0xBC95B5B5（空閒）。

當N9K或UCS FI 6400連線到預設情況下使用ARBFF的裝置時，必須將已連線裝置上的介面配置為使用IDLE。

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

在UCS FI 6300系列上，您會看到FC上行鏈路的填充模式，並在UCS Manager(UCSM)的「常規」(SAN)>「SAN雲」(SAN Cloud)>「交換矩陣」(Fabric)>「上行鏈路FC介面」(Uplink FC Interfaces)>「FC介面」(FC Interface x/in the General)頁籤中進行了配置。

驗證

症狀

- 介面作為單埠運行，禁用了中繼，但不在埠通道中。

- 單個介面無法啟用中繼。

- 當處於埠通道中或新增到埠通道中時，介面會立即變為錯誤禁用。

日誌消息

附註：在鏈路的一側或兩側，交換機OUI可能不在對等體的OUI資料庫中。雙方都必須接受調查。

對於MDS和Nexus交換機：

在OUI資料庫中沒有對等體OUI的交換機記錄「物理線路被拒絕，等待埠模式」和「EPP_SYNC」錯誤。

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

若要確認錯誤的介面，請使用show interface snmp-ifindexand filter by the ifindex in the error message來轉換索引。此示例使用在theshow flogi internal event-history errors中找到的ifindex 12ae000。

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

對於UCS FI:在其OUI資料庫中沒有對等體OUI的FI會記錄「PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE」和「port fcx/y attempting vf tagging on non-cisco switch」錯誤。

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

OUI資料庫

從每台交換機提取OUI。OUI是全球通用名稱(WWN)的第三、第四和第五個二進位制八位數。

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

在本例中，交換機OUI為0x002A6A。

檢查交換機的OUI資料庫以查詢對等交換機的OUI。如果該命令沒有輸出，則資料庫中沒有該OUI。

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

附註：UCS FI不支援show wwn ouicommand。請參見表1和表2。以瞭解何時將OUI新增到FI OUI資料庫。

解決方法

通過交換機軟體升級更新交換機OUI資料庫。除非交換機可以升級到包含對等交換機的OUI的OUI資料庫的OUI軟體版本，否則請使用配置在禁用中繼埠通道外部的單個鏈路。

MDS和Nexus交換機上的wwn oui <hex oui>命令可以手動將Cisco OUI新增到交換機的OUI資料庫。

在MDS交換機上，NX-OS版本7.3(0)D1(1)及更高版本提供此功能。

在Nexus 5K/6K交換機上，此功能在NX-OS版本7.3(3)N1(1)及更高版本中新增。

在NX-OS 7.x上的Nexus 9000交換機上，NX-IS版本7.3(1)N1(1)及更高版本提供此功能。

在其他NX-OS版本上的Nexus 9000交換機上，NX-OS版本9.3(3)及更高版本提供此功能。

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

ACI映像上的Nexus 9000交換機可以在15.0(1k)及更高版本的APIC運行時將OUI新增到庫中。

OUI資料庫新增

表1.1. MDS OUI資料庫新增

OUI

包含OUI的軟體

0x547FEE

NX-OS 5.0(1)及更高版本的所有版本。

0x00351A

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x007888

0x00C164

0x00C88B

0x00F28B

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0x58AC78

0x5C838F

0x64F69D

0x70E422

0x80E01D

0x84B261

0x84B802

0xA46C2A

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

5.2(8h)及更高版本的NX-OS 5.x。

6.2(17)及更高版本的NX-OS 6.x。

7.3(1)D1(1)及更高版本的NX-OS 7.x。

NX-OS 8.3(1)及更高版本的所有版本。

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

NX-OS 5.2(6)及更高版本的所有版本。

0x508789

0x58F39C

0x7426AC

0x7C0ECE

0x881DFC

0x88F031

0x8C604F

0xA0ECF9

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF8C288

0xFC5B39

NX-OS 6.2(11)及更高版本的所有版本。

0x000831

0x003A9C

0x74A02F

0xD0A5A6

5.2(8g)及更高版本的NX-OS 5.x。

6.2(11c)及更高版本的NX-OS 6.x。

NX-OS 7.3(1)D1(1)及更高版本的所有版本。

0x70EA1A

0xC4F7D5

NX-OS 8.4(2)及更高版本的所有版本。

0x00FD22

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4C710D

0xC4B239

0xD4E880

6.2(33)及更高版本的NX-OS 6.x。

NX-OS 8.4(2)及更高版本的所有版本。

0xDC774C

8.4(2c)及更高版本的NX-OS 8.4(x)。

9.2(1)及更高版本的NX-OS 9.x。

0x3C13CC

0x4CE176

待定

表1.2. Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI資料庫新增

OUI

包含OUI的軟體

0x002A6A

0x00DEFB

0x8C604F

5.1(3)N2(1)及更高版本的NX-OS 5.1。

5.2(1)N1(4)及更高版本的NX-OS 5.2。

NX-OS 6.0(2)N1(2)及更高版本的所有版本。

0x50EB1A

0x9371D5

NX-OS 7.3(7)N1(1)及更高版本的所有版本。

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

NX-OS 7.3(10)N1(1)及更高版本的所有版本。

表1.3. Nexus 9000 OUI資料庫新增

OUI

包含OUI的軟體

0x000831

0x001086

0x0024FF

0x0027E3

0x002A10

0x002CC8

0x00351A

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x007888

0x0081C4

0x0090FA

0x00A2EE

0x00A38E

0x00A6CA

0x00A742

0x00B771

0x00BE75

0x00C164

0x00C88B

0x00D78F

0x00EABD

0x00F28B

0x00F663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x043110

0x046273

0x0896AD

0x1005CA

0x14F0C5

0x188090

0x188B9D

0x18E728

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2C3311

0x2C44FD

0x2C5A0F

0x2CD02D

0x380E4D

0x3890A5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017A

0x40CE24

0x4403A7

0x4C776D

0x500F80

0x502FA8

0x5061BF

0x508789

0x54A274

0x58971E

0x5897BD

0x58AC78

0x58F39C

0x5C838F

0x641225

0x64A0E7

0x64F69D

0x68BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700F6A

0x70695A

0x70708B

0x7079B3

0x707DB9

0x70DB98

0x70DF2F

0x70E422

0x7426AC

0x74A02F

0x74A2E6

0x780CF0

0x78725D

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0ECE

0x7C69F6

0x80E01D

0x843DC6

0x8478AC

0x84B261

0x84B802

0x881DFC

0x885A92

0x88F031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA44C11

0xA46C2A

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0AA77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0xBADBAD

0xBC26C7

0xC0626B

0xC067AF

0xC08C60

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1

0xD072DC

0xD0A5A6

0xD46D50

0xD867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

0xE4C722

0xE86549

0xE8B748

0xE8BA70

0xEC3091

0xEC4476

0xECBD1D

0xECC882

0xF02572

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF45FD4

0xF4ACC1

0xF4CFE2

0xF4DBE6

0xF80BCB

0xF866F2

0xF8C288

0xFC5B39

0xFCFBFB

NX-OS9.2(4)及更高版本的所有版本。

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

NX-OS10.1(2)及更高版本的所有版本。

表1.4. UCS FI OUI資料庫新增

OUI

包含OUI的軟體

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

捆綁軟體2.x(2.2(8j)及更高版本)。

捆綁軟體3.x(3.1(3b)和3.1(3h)及更高版本)。

捆綁軟體3.2(3d)及更高版本。

0x002651

捆綁軟體2.x(2.2(8j)及更高版本)。

捆綁軟體3.x(3.1(3h)及更高版本)。

捆綁軟體3.2(3d)及更高版本。

0x0025B5

0xA44C11

捆綁軟體3.x(3.1(3h)及更高版本)。

捆綁軟體3.2(3d)及更高版本。

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

捆綁軟體3.x(3.2.(3h)及更高版本)。

4.0(1x)捆綁包軟體的所有版本。

捆綁軟體，4.0(2b)及更高版本。

0x6400F1

捆綁軟體3.3(5b)及更高版本。

0x00EEAB

0x0476B0

0x24169D

0x34ED1B

0x3C510E

0x4CE175

0x4CE176

0x5CA62D

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077EE

0xA0B439

0xA4530E

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC014FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

捆綁軟體4.1(3a)及更高版本。

0xAC7A56

捆綁軟體4.1(2a)及更高版本。

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

捆綁軟體4.2(1d)及更高版本。

注意事項

思科錯誤ID CSCut41864 -介面> 64用於NPV-NPIV連線時，埠進程崩潰

思科漏洞ID CSCuz52695 - UCS FI FC上行鏈路錯誤禁用立即將NPV連線到MDS9396S

思科漏洞ID CSCvp95480 - 6454 FI — 在UCSM配置期間限制允許的WWxN地址（避免組播地址）

已歸檔多個錯誤，以記錄交換機的OUI庫中沒有的OUI。它們包括：

MDS/UCS錯誤

思科漏洞ID CSCtr01652 — 將N7K OUI新增到libui的已識別Cisco OUI清單中。MDS。

MDS/N5K/N6K錯誤

思科漏洞ID CSCty04686 — 為5k/UCS-FI新增MAC OUI「002a6a」、「8c604f」和「00defb」

MDS錯誤

思科漏洞ID CSCta97375 - GLDN:SABER:Saber oui不被識別為cisco oui 547FEE。

思科漏洞ID CSCur44218 — 將MiniUCS FI OUI新增到libui的已識別Cisco OUI清單中

思科漏洞ID CSCuz11494 - FC埠通道無法提供對等UCS OUI 00:c8:8b

思科錯誤ID CSCuu03717 — 將OUI新增到預設OUI清單中，該清單為00:3a:9c、00:08:31、d0:a5:a6

Cisco漏洞ID CSCuu26045 — 將MiniUCS FI OUI 0x74a02f新增到MDS可識別Cisco OUI清單中

思科錯誤ID CSCvx67383 — 使用交換機OUI 0x3C13CC(3C:13:CC)的ACI枝葉N9K的MDS埠通道未啟動或中繼

Cisco錯誤ID CSCvx49403 — 帶有Cisco交換機OUI 0xDC774C的Port-Channel未啟動或中繼。

思科錯誤ID CSCvr60193 — 將OUI C4:F7:D5新增到預設OUI清單中

思科錯誤ID CSCvp19788- MDS 9000將OUI 70:EA:1A新增到OUI庫

思科錯誤ID CSCvt28351 — 將六個OUI新增到預設OUI清單中

Cisco錯誤ID CSCvw14504 — 將OUI 0x4CE176新增到OUI資料庫 — 埠通道和中繼不適用於OUI 0x4CE176

思科錯誤ID CSCvx67383 — 使用交換機OUI 0x3C13CC(3C:13:CC)的ACI枝葉N9K的MDS埠通道未啟動或中繼

N5K/N6K錯誤

思科錯誤ID CSCvx72821 — 帶有Cisco交換機OUI 0xDC774C或0x4CE176或0x3C13CC的埠通道未啟動或中繼。

思科錯誤ID CSCvp54881 — 無法在UCS和Nexus 56128p之間建立San埠通道

N9K錯誤

思科錯誤ID CSCvp21786 - Nexus 9000:：無法啟用MDS和N9K之間的F模式san埠通道或中繼

思科錯誤ID CSCvx68507 — 帶有Cisco交換機OUI 0xDC774C或0x4CE176或0x3C13CC的埠通道未啟動或中繼。

UCS錯誤

思科漏洞ID CSCvk63036 - UCS缺少OUI 003a9c、000831、d0a5a6 — 防止FC/FCoE埠通道形成

思科漏洞ID CSCvv70634 - UCS FI需要新增額外的N9K OUI

思科錯誤ID CSCvx68517 — 帶有Cisco交換機OUI 0xDC774C或0x4CE176或0x3C13CC的埠通道未啟動或中繼。思科錯誤 ID