目錄

簡介

必要條件

需求

慣例

逐步程序

相關資訊

簡介

本文檔介紹從Cisco MDS 9000系列交換機的控制檯埠恢復丟失的管理員密碼的過程。

必要條件

需求

完成恢復過程後，您必須對將成為活動Supervisor Engine模組的Supervisor Engine模組執行密碼恢復過程。為確保其他Supervisor Engine模組不會成為作用中模組，請執行以下兩個選項之一：

- 從機箱中物理卸下另一個Supervisor Engine模組。

- 將另一個Supervisor Engine模組的控制檯提示更改為以下兩個提示之一，直到您完成以下過程：

- 載入器>

- switch（啟動）#

注意：有關這些提示的詳細資訊，請參閱Cisco MDS 9000系列多層導向器和交換矩陣交換機配置指南。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

逐步程序

執行以下步驟，以便從MDS 9000交換機的控制檯埠恢復丟失的管理員密碼：

1. 執行以下步驟，建立到MDS 9000交換機的控制檯會話：

1. 將其中一個提供的RJ-45-to-DB-9介面卡連線到PC串列(COM)埠。

2. 將提供的RJ-45-to-DB-9介面卡的另一端連線到MDS 9000交換機上的RS-232管理埠。

註：RS-232管理埠標籤為CONSOLE。

3. 在PC上啟動超級終端。

終端模擬軟體在安裝和配置過程中支援儲存路由器與PC之間的通訊。終端模擬軟體通常是電腦應用程式，例如超級終端機或ProComm Plus。

4. 選擇以下設定：

- 每秒位元數：9600

- 資料位元：8

- 同位：無

- 停止位元：1

- 流量控制：無

注意：如果此配置連線到MDS 9500，則可以38400置「每秒位數」欄位。

2. 通過以下方式之一重新啟動交換機：

- 如果有具有管理員許可權的Telnet會話，請發出reload命令。

switch#reload

The supervisor is going down for reboot NOW!

- 如果命令不可用，請重置交換機。

3. 當交換機開始其NX-OS軟體引導序列時，按住Ctrl鍵並按]鍵生成Ctrl-]鍵序列。

此按鍵序列會顯示switch(boot)#提示。

Ctrl-]

switch(boot)#

註：如果使用不同的終端模擬軟體，Break按鍵順序可能會有所不同。請參閱密碼復原期間的標準Break按鍵順序組合以瞭解常用的Break按鍵順序。

記下裝置啟動時，在「Booting kickstart image」消息之後螢幕上顯示的bin映像檔名。

4. 更改為配置模式。

switchboot#configure terminal

5. 發出admin-password命令以重設管理員密碼。

在本例中，密碼設定為「password」。

switch(boot-config)#admin-password password

6. 退出到EXEC模式。

switch(boot-config)#exit

switchboot#

7. 發出load命令以載入NX-OS軟體映像。這是在步驟3中記錄的映像名稱。

在本示例中，nx-ios.img是軟體的名稱。最有可能的是，格式類似於m9500-sf1ek9-mz-2.1.2b.bin。

switch(boot)#load bootflash:nx-ios.img

8. 儲存軟體組態。

switch#copy running-config startup-config

注意：下次嘗試連線到MDS 9000交換機的控制檯埠時，必須輸入新的管理員密碼或您建立的監控器密碼。

9. 插入之前刪除的Supervisor Engine，登入並驗證更改的密碼。

相關資訊

- 密碼復原程序

- Cisco MDS 9000系列多層次導向器與光纖交換器

- 儲存網路產品支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems