目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

控制檯會話不接受擊鍵

相關資訊

簡介

本檔案介紹將PC連線到路由器控制檯埠並通過命令列介面(CLI)進行訪問時要應用的正確設定。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

當控制檯電纜從PC COM串列埠或從USB到串列介面卡連線到路由器控制檯埠時，終端模擬器上不會出現路由器提示。可以觀察到的另一個症狀是Terminal Emulator軟體中出現垃圾字元，並且路由器不再接受擊鍵。路由器似乎已崩潰或者沒有響應。

解決方案

需要正確設定Terminal Emulator軟體中的設定；否則，螢幕上將顯示無法識別的字元。設定連線時，請使用以下設定：

Bits per sec    :  9600

Data bits       :     8

Parity          :  none

Stop bits       :     1

Flow control    :  none

以下範例顯示如何在具有超級終端機的基於Windows的PC上設定這些設定：

以下示例說明如何在PuTTY終端模擬器上配置這些設定：

注意：如果使用USB到串列介面卡建立到路由器的連線，請記得驗證為USB介面卡提供了哪個COM埠，並在終端模擬器設定下選擇適當的COM編號。

如果沒有這些設定，路由器通常可以顯示輸出，但不接受任何擊鍵。因此，路由器看起來好像已掛起或已崩潰。如果設定正確，您可以使用不同的終端模擬器來配置和監控路由器，選擇的軟體取決於用於連線的PC或筆記型電腦。

註：在某些路由器上，配置暫存器的控制檯速度已更改，並且9600的每秒位速度無法正常工作。然而、這種情況並不常見。有效速度（9600bps除外）包括1200、2400和4800 bps。在某些平台上，尤其是3600系列路由器，支援19200、38400、57600和115200 bps。如果無法使用本文檔中描述的設定進行連線，請嘗試這些設定。

控制檯會話不接受擊鍵

出現此問題可能是由於以下任何原因所致：

- 波特率與位每秒值的差異

- 控制檯電纜故障

- 鍵盤上啟用了Scroll Lock選項（確保鍵盤上的Scroll Lock鍵已禁用）

相關資訊

- 排除路由器掛起故障

- 設定路由器的 Telnet、主控台和 AUX 連接埠密碼

- 使用300和500系列託管交換機上的控制檯連線通過PuTTY訪問CLI

- 技術支援頁面

- 思科技術支援與下載