目錄

簡介

什麼是中止？

FNIC在堆疊中的位置是什麼？

FNIC中止是否由FNIC驅動程式引起？

什麼原因會導致FC中止？

此abortmessage表示在日誌中找到什麼？

中止消息和FCPIO不匹配消息有何區別？

相關資訊

簡介

本檔案介紹光纖通道網路介面卡(FNIC)中止的型別，並提供常見問答集(FAQ)的解答。

什麼是中止？

光纖通道(FC)無法恢復丟棄或損壞的幀。Abort (ABTS)訊息會在交換發生問題時傳送。中止是可由發起方或目標方發出的連結層級服務。恢復由小型計算系統介面(SCSI)層處理，超時為60-120秒，具體取決於作業系統配置。

FNIC在堆疊中的位置是什麼？

在Linux/ESXi中，FNIC驅動程式位於作業系統(OS)供應商提供的libfc庫與實際硬體之間。  SCSI層向fnic驅動程式傳送請求，fnic驅動程式向韌體傳送scsi請求。韌體會產生乙太網路光纖通道(FCoE)訊框，並透過線路傳送。

FNIC中止是否由FNIC驅動程式引起？

否，FNIC中止不一定是驅動程式問題，而是啟動程式（或目標）在超時時間內未收到幀，並且SCSI層終止交換並重試的通用消息。

什麼原因會導致FC中止？

FC中止的原因有很多，例如擁塞、低效能裝置（硬碟、儲存處理器、低速連結）、韌體問題、驅動程式問題、作業系統問題、連結遺失、連結中斷/開啟等等。

由於中止是一般訊息，第一步是縮小問題範圍，提出如下問題：

- 它只出現在儲存結構的一端，還是同時出現在兩端？

- 它是否出現在一台主機或多台主機上？

- 如果有多台主機，發生問題的主機之間有何共通之處？與未發生問題的主機有何不同？

- 當它與特定的儲存連線網路(SAN)目標或SAN目標上的特定邏輯單元號(LUN)通訊時，是否會發生這種情況？

- 是否有其他SAN目標或LUN未遇到問題？如果是，這些工作LUN/目標與非工作目標有何區別？

- 發生此問題的時間模式是否相同，例如在每週備份作業期間？

這些問題的答案可幫助您確定問題可能出現在哪裡，以及開始關注的位置。

中止的最常見原因是第1層問題，建議從啟動程式到目標程式的整個路徑中檢查是否有任何介面錯誤(如循環冗餘檢查(CRC)錯誤或抖動介面)。

中止的下一個常見原因是啟動程式/目標之間的連結超訂用，或目標上的元件（如CPU和磁碟）超訂用。  這就是好的效能基線可以派上用場的地方。

此中止消息表示在日誌中找到了什麼？

VMWare vmkernel log:

2017-07-27T14:54:10.590Z cpu6:33351)<7>fnic : 2 :: Abort Cmd called FCID 0x50a00, LUN 0xa TAG c8 flags 3

在本示例中，在2017-07-27T14:54:10 UTC時間，對LUN 0xa上FCID 0x50a00(主機作業系統SCSI標籤0xc8)的vmhba2呼叫了中止。

LUN 辨識碼 0xA 轉換為十進位制，以確定LUN ID 10是作業系統嘗試在陣列上與之通訊的LUN。

標籤 0xc8 是請求的主機scsi層的IO標籤，可用於與VIC介面卡上的日誌條目匹配。

裝置例項2可以與fnic-tracetool -i的vmware vmhba編號進行匹配

/tmp # ./fnic-tracetool -i

HBA             Device

---             ------

vmhba1          fnic1

vmhba2          fnic2

如果矩陣互聯以終端-主機模式運行，FCID 0x50c00可以與北向矩陣交換機上fcid資料庫中的fcid特定目標進行匹配。

switch-A(nxos)# show fcns database fcid 0x50c00 detail vsan 1 ------------------------ VSAN:1 FCID:0x50c00 ------------------------ port-wwn (vendor) :50:00:00:00:ff:ff:ff:01 (EMC) node-wwn :50:00:00:00:ff:ff:ff:00 class :3 node-ip-addr :0.0.0.0 ipa :ff ff ff ff ff ff ff ff fc4-types:fc4_features :scsi-fcp:both 253 symbolic-port-name :SYMMETRIX::SAF- 3fB::FC::5876_272+::EMUL B80F0000 41234F44 94F360 07.27.15 11:14 symbolic-node-name :SYMMETRIX::FC::5876_272+ port-type :N port-ip-addr :0.0.0.0 fabric-port-wwn :20:1e:00:2a:6a:ea:00:00 hard-addr :0x000000 permanent-port-wwn (vendor) :50:00:00:00:ff:ff:ff:01 (EMC) connected interface :fc1/30

VIC介面卡日誌

170727-14:54:10.590661 ecom.ecom_main ecom(4:0): abort called for exch abort called for exch 431b, status 3 rx_id 0s_stat 0x0xmit_recvd 0x0burst_offset 0x0sgl_err 0x0 last_param 0x0 last_seq_cnt 0x0tot_bytes_exp 0xa00h_seq_cnt 0x0exch_type 0x1s_id 0x36010fd_id 0x50c00 host_tag 0xc8

- s_stat 0x0 =>未收到幀

- exch_type 0x1 => Exchange是入口且處於活動狀態

- 預期的總位元組數為=> tot_bytes_exp 0xa00

- 接收時間=> 0x0

- burst_offset已設定=> 0x0

- 此請求的主機SCSI層的IO標籤為=> 0xc8

- 源ID => 0x36010f

- 目標目標ID => 0x50c00

- 序列ID => 0x0

- rx_id => 0

狀態

- 狀態3 = write命令

- 狀態1 =讀取命令

交換型別(exch_type)：

========================

EXCH_NOT_IN_USE = 0，

EXCH_INITIATOR_INGRESS_ACTIVE = 1

EXCH_TARGET_INGRESS_ACTIVE = 2

出口_活動= 3

EXCH_ABORTED = 4

EXCH_DEBUG = 5

交換狀態值(s_stat)

================================

0x00未收到任何幀

0x01至少收到一個影格

0x02序列仍處於活動狀態

0x04序列已完成

0x08傳輸序列初始化

0x10出口序列處於活動狀態

0x20 rsp fr和主機條目已傳送

0x40 exch資料序列掛起

中止消息和FCPIO不匹配消息有何區別？

當未收到所有預期資料時，可能會發生FCPIO不匹配。

Total bytes xmit < expecte ddata length

160621-04:26:51.733255 ecom.ecom_main ecom(8:3): ox_id 41d4 rx_id 44b seq_cnt 7 seq_id 1 160621-04:26:52.066235 ecom.ecom_main ecom(8:1): fcpio_data_cnt_mismatch for exch 4202 status 1 rx_id5f7 s_stat 0x3 xmit_recvd 0x3000 burst_offset 0x3000 sgl_err 0x0 last_param 0x2800 last_seq_cnt 0x0 tot_bytes_exp 0x8000 h_seq_cnt 0x5 exch_type 0x0 s_id 0xab800 d_id 0xab800 host_tag 0x377

相關資訊

- Cisco UCS fnic可調諧器

- 將LIBfc與VMware和Cisco VIC結合使用以排除啟動器/目標通訊故障

- SAN擁塞！瞭解、排除故障和緩解思科交換矩陣中的問題

- 技術支援與文件 - Cisco Systems