目錄

簡介

背景資訊

快速開始解決故障

解決故障的詳細步驟

標識目錄

驗證容量

清理檔案

故障引發/

簡介

本文檔介紹ACI故障代碼F1527、F1528、F1529和補救步驟。

背景資訊

當控制器的儲存容量利用率超過其閾值時，會發生這三個故障。

F1527是一個警告故障，在使用率大於75%時發生。

F1528是當使用率在85%和90%之間時發生的主要故障。

F1529是當使用率大於90%時發生的嚴重故障。

代碼：F1529

原因：裝置已滿

descr：節點1上的儲存單元/techsupport（其主機名為rtp-aci08-apic1，安裝在/techsupport上）已滿100%

dn:topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

規則：eqpt-storage-full-critical

嚴重性：嚴重

快速開始解決故障

1. 確定容量最大的目錄

2. 驗證是否已達到容量

3. 清理目錄中的檔案

解決故障的詳細步驟

標識目錄

在故障描述中將標識引發故障的目錄。

在下面的兩個示例中，您可以看到，針對/firmware目錄引發了F1527故障，並且F1529故障與/techsupport關聯。

在描述中還可以看到，故障是在節點1上發生的。

代碼：F1527

描述：安裝在/firmware的節點1上的儲存單元/韌體已滿76%

dn:topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/firmware]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-firmware]/fault-F1527

代碼：F1529

descr：在node 1上，在/techsupport上掛載主機名rtp-aci08-apic1的儲存單元/techsupport已滿100%

dn:topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

驗證容量

一旦您知道在哪個目錄上發生了故障，您就可以使用CLI驗證我們使用的驅動器空間是否足夠大。

使用命令df -h可以檢視每個裝載的可用磁碟空間。

在下表中我們可以看到/firmware佔其可用空間的76%，而/data/techsupport佔其可用空間的100%

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   13G   25G  35% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   38G     0 100% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  721M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.0G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  9.0G   23G  29% /var/run/utmp

清理檔案

在驗證存在故障條件之後，我們可以清除目錄中的檔案。

為此，您將導航到該目錄；然後按大小列出檔案(ls -lahS)，並刪除不再需要的所有大型檔案(rm <fileName>)。

然後，可以使用df -h命令再次驗證空間已清除。

rtp-aci08-apic1# cd /data/techsupport

rtp-aci08-apic1# ls -lahS

total 38G

-rw-r--r--  1 admin   admin    10G Aug 10 18:12 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   9.4G Aug 10 18:13 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.9G Jul 24 02:05 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.7G Jul 24 01:55 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.5G May 15 19:33 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.1G May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   1.1G Aug 10 18:04 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   1.1G Aug 10 18:11 1g.img

-r--r-----  1 ifc     admin   952M May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   946M May  3 19:44 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-03T19-35UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   894M May 15 19:27 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   892M May  4 19:12 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   253M Mar 31 20:33 dbgexp_tsod-12345_12345_sysid-105_2023-03-31T20-25UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   205M Jul 18 14:40 dbgexp_coreexp-default_pod8-spine3_sysid-203_2023-07-18T14-21UTC_1689690102_0x1b01_kernel_log.0.tar.gz

-r--r-----  1 ifc     admin   141M Aug 10 18:02 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   134M Jul 24 02:00 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   130M May 15 19:29 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_db_2of3.tgz

rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# df -h | grep techsupport /dev/mapper/vg_ifc0-techsupport 40G 18G 20G 49% /data/techsupport

故障引發/

如果已滿的目錄是/目錄，則除非是根目錄，否則您可能無法清理受影響的檔案。

代碼：F1528

描述：節點1上的儲存單元/主機名為rtp-aci08-apic1，安裝於/的容量為89%

dn:topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/]-f-[/dev/vg_ifc0/boot]/fault-F1528

在此處使用df -h命令時，不會看到任何裝載在/上的內容。

我們使用/bin是100%已滿。但是，在檢視那裡的檔案時，我們只看到使用了606M ，而不是40G。

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   40G     0 100% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   18G   20G  49% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  726M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.1G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  7.1G   25G  23% /var/run/utmp

rtp-aci08-apic1# cd /bin

rtp-aci08-apic1# ls -lahS | head

total 606M

-rwxr-xr-x  1 root root  103M Jul 26 20:44 nomad

-rwxr-xr-x  1 root root   60M Mar  1  2021 podman

-rwxr-xr-x  1 root root   51M Sep  9  2020 containerd

-rwxr-xr-x  1 root root   47M Aug  4  2021 consul

-rwxr-xr-x  1 root root   32M Apr 27  2021 atomix

-rwxr-xr-x  1 root root   30M Apr 27  2021 atomix-downgrade-grub

-rwxr-xr-x  1 root root   26M Sep  9  2020 ctr

-rwxr-xr-x  1 root root   25M Feb 13  2019 etcd

-rwxr-xr-x  1 root root   21M Feb 13  2019 etcdctl

要檢視實際檔案佔用的空間/我們需要使用根登入訪問APIC CLI。

為此，您需要聯絡Cisco TAC以獲得幫助。