目錄

簡介

背景資訊

Intersight連線ACI交換矩陣

快速開始解決故障

解決故障的詳細步驟

驗證兩個連線埠是否已啟用

通過APIC GUI

通過交換機CLI

驗證兩個連線埠均未停用/封鎖列出

通過APIC GUI

執行第1層故障排除

簡介

本文檔介紹修復ACI故障F1394的步驟：介面物理關閉。

背景資訊

交換矩陣埠是連線ACI模式枝葉交換機和主幹交換機之間的介面。當任何此類交換矩陣埠關閉時，發生故障代碼F1394。

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

如果沒有冗餘路徑，則此事件可能會導致交換矩陣中斷或效能降低。

Intersight連線ACI交換矩陣

作為主動ACI服務的一部分，此故障會受到主動監控。

如果您有與Intersight連線的ACI交換矩陣，則會代表您生成服務請求，以指明在Intersight連線的ACI交換矩陣中發現了此故障的例項。

快速開始解決故障

1. 驗證是否已啟用連結的兩端。預設情況下啟用所有埠

2. 驗證相關介面未手動列入黑名單

3. 繼續進行第1層故障排除和隔離

解決故障的詳細步驟

驗證兩個連線埠是否已啟用

通過APIC GUI

1. 導航到Fabric > Inventory > Pod <#> > <nodeId> > Interfaces > Physical Interfaces >Id

2. 如果未啟用：按一下右鍵並選擇「啟用」

通過交換機CLI

1. show interface <ifId>

2. show interface <ifId> status

3. show interface <ifId>收發器

4. show interface <ifId> transceiver detail。如果收發器支援數字光學監控(DOM)，並且啟用了DOM策略，則可以檢查光級別。

驗證兩個連線埠均未停用/封鎖列出

通過APIC GUI

1. 導覽至Fabric > Inventory > Disabled Interfaces and Deadated Switches

2. 如果存在：按一下右鍵並「刪除」

執行第1層故障排除

1. 使用思科光纖到裝置相容性矩陣驗證收發器/枝葉/版本相容性

2. 使用上文1b下列出的命令，從交換機CLI檢查介面狀態、收發器和數字光纖監控(DOM)詳細資訊

3. 重新拔插兩端的收發器或DAC電纜

4. 檢查是否存在潛在問題，如路徑中存在，則說明光纖長度和配線面板有問題。

5. 檢查/交換光纖

6. 檢查/交換收發器或DAC電纜

7. 一次移動枝葉、主幹上的介面，檢視收發器/DAC/電纜出現問題還是與特定介面有關