目標

採用PoE的WAP125無線 — AC/N雙頻段桌上型存取點是思科無線存取點名冊的最新成員。WAP125使用併發雙頻段無線電以提高覆蓋範圍和使用者容量。採用乙太網供電(PoE)的Gigabit乙太網LAN介面有助於靈活安裝，並降低佈線和佈線成本。

為了向訪客和其他使用者提供高度安全的訪客訪問，WAP125支援具有多種身份驗證選項且能夠配置許可權、角色和頻寬的強制網路門戶。配置WAP群集以便在園區內無縫漫遊，並通過單個IP地址對其進行管理。

本文介紹了採用PoE的WAP125無線 — AC/N雙頻段桌上型存取點的產品規格。

附註：要瞭解有關採用PoE的WAP125無線 — AC/N雙頻段桌上型接入點的更多資訊，請點選此處。

產品規格

規格

說明

電纜型別

5e類或更高級別

天線

內建天線，經過最佳化可安裝在牆壁上

作業系統

Linux

實體介面

規格

說明

連接埠

1 - 10/100/1000乙太網，支援802.3at。PoE

按鈕

重置按鈕

LED

一個多功能發光二極體

安裝和物理安全

多個安裝選項

包括安裝支架，便於天花板或牆壁安裝

物理規格

物理尺寸

（寬x深x高）

4.2 x 4.2 x 1.2英吋

重量

1.06磅或480克

網路功能

規格

說明

VLAN支援

是

VLAN數量

1個管理VLAN和16個SSID（每個無線電）

802.1X請求方

是

SSID到VLAN對映

是

自動通道選擇

是

生成樹

是

負載平衡

是

IPv6

是

IPv6主機支援

IPv6 RADIUS、系統日誌、網路時間協定(NTP)

第2層

基於802.1Q的VLAN、32個活動VLAN和一個管理VLAN

安全

規格

說明

WPA、WPA2

是，包括企業身份驗證

訪問控制

是，管理訪問控制清單(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

欺詐接入點檢測

是

效能

規格

說明

無線吞吐量

高達1.2 Gbps的資料速率（實際吞吐量會有所不同）

推薦的使用者支援

最多128個連線使用者，每台32個活動使用者

多接入點管理

單點設定

否

每個群集的接入點數量

8

每個群集的活動客戶端

240

管理

管理協定

Web瀏覽器、簡單網路管理協定(SNMP)v3、Bonjour

遠端管理

是

事件記錄

本地、遠端系統日誌、電子郵件警報

網路診斷

日誌記錄和資料包捕獲

Web韌體升級

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入和匯出配置檔案

動態主機設定通訊協定(DHCP)

DHCP使用者端

IPv6主機

是

HTTP重定向

是

無線

頻率

雙併發無線電（2.4 GHz和5 GHz）

無線電和調制型別

雙無線正交分波多工(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO，2個空間流，5 GHz

2個空間流的3x3 MIMO，2.4 GHz

適用於802.11ac的20、40和80 Mhz通道

適用於802.11n的20和40 Mhz

PHY資料速率高達1.2 Gbps

802.11動態頻率選擇(DFS)

支援的資料速率

802.11a/b/g:

54、48、36、24、18、12、9、6、11、5.5、2和1 Mbps

802.11n:6.5至300 Mbps:

20 MHz頻寬：MCS 0-15，用於支援的資料速率

40 MHz頻寬：MCS 0-15，用於支援的資料速率

802.11ac:6.5至867 Mbps:

20 MHz頻寬：MCS 0-9，用於支援的資料速率

40 MHz頻寬：MCS 0-9，用於支援的資料速率

80-MHz頻寬：MCS 0-9，用於支援的資料速率

發射機輸出功率

2.4 GHz、5 GHz

系統記憶體

256 MB記憶體

128 MB快閃記憶體