目標

重新啟動或重新啟動無線接入點(WAP)會刪除儲存在易失性儲存器中的日誌。當設定中的某些更改需要重新啟動時，或WAP沒有響應或正常啟動時，將執行此過程。另一方面，將WAP重置為出廠預設設定會清除使用者設定的所有配置，並將裝置恢復為其原始設定。如果需要重新配置大多數WAP設定，建議重置。

本文旨在向您展示如何重新啟動並將WAP125或WAP581重置為出廠預設設定。

適用裝置

- WAP125

- WAP581

軟體版本

- WAP125 - 1.0.0.3

- WAP581 - 1.0.0.4

重新啟動無線接入點

重新啟動WAP有兩種方法：

- 硬體重新啟動

- 通過基於Web的實用程式重新啟動

硬體重新開機

重新啟動裝置硬體有兩種方法：

- 在裝置連線到電源插座時按POWER按鈕關閉裝置。

附註：只有裝置使用電源介面卡時，POWER按鈕才能正常工作。如果通過乙太網供電(PoE)供電，請拔下乙太網連線三秒鐘，然後將其插回。

- 按下Reset按鈕大約三秒鐘，或直到指示燈熄滅。

注意：在上述兩個影象中，均顯示WAP125。

通過基於Web的實用程式重新啟動

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Reboot。

步驟2.按一下Reboot按鈕。

步驟3.在確認視窗中按一下OK。

您現在應該已重新啟動裝置。

安排重新啟動

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Reboot。

步驟2.選中Enable Schedule Reboot覈取方塊以配置計畫設定。

步驟3.選擇Schedule Reboot下的單選按鈕以確定WAP應重新啟動的日期和時間。選項包括：

- 日期 — 設定應發生重新引導的特定日期和時間。

- 內送 — 將重新開機設定為自設定功能時開始。如果選擇此選項，請跳至步驟6。

附註：在此示例中，選擇了Date。

步驟4.（可選）如果在步驟3中選擇了日期，請按一下日期欄位並選擇要將WAP設定為重新啟動的日期。

附註：在此示例中，選擇了2017-06-07。

步驟5.在「時間」區域，從相應的下拉選單中選擇小時和分鐘。時間格式為軍用格式。

附註：在本示例中，WAP計畫於2017年6月7日凌晨3:21重新啟動。

步驟6.（可選）如果在步驟3中選擇了In，則從Days下拉選單中選擇從今天開始的WAP應該重新引導的天數。

附註：在此範例中，選擇7。

步驟7.（可選）從Hours下拉選單中，選擇當天的小時內WAP重新啟動。如果您希望設定一天中的特定小時來發生這種情況，此選項非常有用。

附註：在此示例中，WAP計畫從現在起的7天凌晨3點重新啟動。

步驟8.（可選）從Minutes下拉選單中，選擇一小時中的分鐘以使WAP重新啟動。

附註：在此範例中，選擇0。

步驟9.按一下「Save」。

現在，您應該已經成功配置了WAP重新啟動的時間表。

重置無線接入點

將WAP重置為出廠預設設定有兩種方法：

- 硬體重置

- 通過基於Web的實用程式重置

硬體重置

步驟1.按Reset按鈕超過10秒鐘，直到指示燈熄滅。

步驟2.指示燈重新亮起時放開「重置」按鈕。

注意：在上述兩個影象中，都顯示WAP125。

通過基於Web的實用程式重置

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Reboot。

步驟2.選中Restore to Factory Default Settings覈取方塊。

步驟3.按一下Reboot 按鈕。

步驟4.在確認視窗中按一下OK。

現在，您應該已將裝置重置為出廠預設設定。