目標

客戶端服務品質(QoS)關聯部分為自定義無線客戶端QoS提供了其他選項。這些選項包括允許客戶端傳送、接收或保證的頻寬。使用者端QoS關聯也可以透過使用存取控制清單(ACL)來操作。

本文旨在展示如何在無線接入點上配置客戶端QoS關聯。假設您在配置客戶端QoS關聯時已經配置了以下先決條件：

- 類對映。有關建立類對映的說明，請按一下此處。

- 策略對映。有關建立策略對映的說明，請按一下此處。

- 客戶端QoS全域性設定。有關啟用客戶端QoS全域性設定的說明，請按一下此處。

適用裝置

- WAP571

- WAP571E

軟體版本

- 1.0.0.17

配置客戶端QoS關聯

步驟1.登入到接入點的基於Web的實用程式，然後選擇Client QoS > Client QoS Association。

步驟2.在Interface區域中，選擇要在其上配置QoS引數的無線電或乙太網介面。

附註：在本示例中，選擇了Radio 1(5 GHz)下的VAP 0(WAP571-5GHz)。

步驟3.選中所選介面的Client QoS Enable覈取方塊。

步驟4.在Bandwidth Limit Down欄位中輸入從WAP傳輸的最大允許傳輸速率(以位/秒(bps)為單位)。您可以輸入一個介於0到1300 Mbps之間的值。

附註：在此範例中輸入650。

步驟5.輸入從客戶端到WAP的最大允許傳輸速率（以位/秒為單位）。您可以輸入一個介於0到1300 Mbps之間的值。

附註：在此範例中輸入600。

步驟6.為所選介面選擇應用於傳送到WAP的流量的DiffServ策略。

附註：在本示例中，選擇了Policy_Map_1。

步驟7.按一下Save，將變更儲存到啟動組態檔中。

現在，您應該已經在WAP上成功配置了客戶端QoS。