目標

將無線接入點(WAP)連線到電腦所在的網路，可以使其通訊，從而允許您配置WAP。這通常在首次配置WAP時或在重置WAP後進行，並且必須重新配置。本文旨在向您展示將WAP571或WAP571E連線到網路的步驟。

適用裝置

- WAP500系列 — WAP571、WAP571E

軟體版本

- 1.0.0.15 - WAP571、WAP571E

通過PoE將WAP571連線到網路

重要事項：確保您連線WAP的網路具有PoE（802.3af和802.3at），並且網路已啟動並運行。

步驟1.將乙太網電纜的一端連線到PoE交換機或路由器的乙太網埠。

步驟2.將乙太網電纜的另一端連線到WAP571的ETH0/PD埠。

附註：WAP571將兩個乙太網埠捆綁到鏈路聚合模式。如果兩個乙太網路連線埠已同時連線，則連結夥伴也必須支援連結彙總。

步驟3.檢查WAP571和PoE交換機或路由器上的指示燈。

附註：

- 連線WAP571的PoE交換機埠上的橙色燈表示PoE交換機正在為WAP571供電。

- 連線WAP571的PoE交換機的乙太網埠上的綠燈表示裝置之間的鏈路。

- WAP571前面板上的綠色閃爍指示燈表示裝置正在啟動。

- 綠燈常亮，表示WAP571已準備就緒並正常運行。

- WAP571乙太網埠上的穩定綠燈表示交換機與WAP571之間的鏈路。

- WAP571的乙太網埠上閃爍的綠燈表示該裝置正在接收和傳輸資料。

現在，您應該已經通過PoE將WAP571E連線到網路，現在可以繼續設定接入點。有關說明，請參閱Configure Basic Radio Settings on the WAP571 or WAP571E Wireless Access Point。

通過PoE將WAP571E連線到網路

準備佈線

步驟1.拆卸防塵聯結器露出紅色橡膠墊片。拆裝後，您應該具有下列內容：

1. 1厚橡膠墊片

2. 耐候聯結器的B部分

3. 薄橡膠墊片

4. 耐候聯結器的A部分

步驟2.將乙太網電纜滑過防風聯結器B部分。

步驟3.捏住較厚的橡膠墊片露出切口，然後將乙太網電纜滑過切口。

步驟4.將乙太網電纜滑過防風聯結器A部分。

步驟5、將薄型紅色墊片插入防風聯結器B部分開口中。

通過PoE連線WAP571E

重要事項：確保您連線WAP的網路具有PoE（802.3af和802.3at），並且網路已啟動並運行。

步驟1.檢查WAP571E的後面板和底部面板。

步驟2.將WAP571E定位為裝置下面的標籤朝上。

步驟3.取下標有ETH0/PD的埠蓋以暴露乙太網埠。這可以通過逆時針旋轉帽來實現。

附註：注意不要丟失較薄的橡膠墊圈。

步驟4.將乙太網電纜連線到WAP571E的ETH0/PD插槽。

步驟5.通過順時針開啟WAP571E的螺紋部分來固定防天氣聯結器。

步驟6.將厚橡膠墊插入防風聯結器B部分。

步驟7.將防風雨聯結器的部件A順時針旋轉到B部件的螺紋部分上，將其固定。

步驟8.將乙太網電纜的另一端連線到PoE交換機的乙太網埠。

步驟9.檢查WAP571E和PoE交換機上的指示燈。

驗證具有PoE連線的WAP571/WAP571E

要驗證硬體安裝，請遵循以下說明：

- 檢查電纜連線。

- 檢查指示燈。

標籤

活動

說明

電源

Off

接入點已關閉

實心（綠色）

接入點正常；未連線無線客戶端

實心（藍色）

接入點正常；已連線至少一個無線客戶端

閃爍（藍色）

接入點正在升級韌體。

實心（紅色）

使用兩個韌體映像時，接入點無法啟動。

LAN

(WAP571)

Off

無乙太網鏈路；FE乙太網鏈路處於活動狀態或10 Mbps。

常亮綠燈

GE乙太網鏈路處於活動狀態。

呈綠色閃爍

接入點正在傳送或接收資料。

現在，您應該已經通過PoE將WAP571E連線到網路，現在可以繼續設定接入點。有關說明，請參閱Configure Basic Radio Settings on the WAP571 or WAP571E Wireless Access Point。