目標

工作組網橋(WGB)將無線網路連線到更大的有線乙太網路。工作組網橋充當無線LAN上的無線客戶端，然後連線到有線網路。它有助於將沒有無線介面卡的乙太網LAN上的裝置連線到無線LAN。此頁中提供的資訊有助於排除網路故障，並收集諸如客戶端連線到AP的介面及其從中獲取DHCP的VLAN之類的資訊。此外，它還顯示WorkGroup網橋上各站之間流量的資料包和位元組計數。本文說明如何檢視WAP551和WAP561接入點上的工作組網橋傳送/接收統計資料。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

•1.0.4.2

檢視工作組網橋傳送/接收的統計資訊

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > WorkGroup Bridge Transmit/Receive。WorkGroup Bridge Transmit/Receive頁面隨即開啟：

步驟2。（可選）要檢視最新狀態，請按一下刷新。

Traffic Statistics表顯示以下資訊：

·網路介面 — 顯示AP的LAN介面和虛擬接入點(VAP)介面。在WAP561上，WLAN0為無線電1,WLAN1為無線電2。

·狀態和統計資訊 — 指示特定介面是否與任何其他裝置關聯，是斷開連線，還是管理性開啟或關閉。

· VLAN ID — 虛擬LAN(VLAN)ID表示特定VAP屬於該VLAN。不同的VLAN ID用於在同一個AP中建立多個網路。

·名稱(SSID) — 顯示唯一標識VAP或無線LAN的字母數字金鑰。

傳輸表顯示以下資訊：

·網路介面 — 顯示AP的LAN介面和VAP介面。

·資料包總數 — 顯示從相應介面傳送的資料包總數。

·總位元組數 — 顯示從相應介面傳送的總位元組數。

接收表顯示以下資訊：

·網路介面 — 顯示AP的LAN介面和VAP介面。

· Total Packets — 顯示在該介面接收的資料包總數。

· Total Bytes — 顯示在該介面接收的總位元組數。