目標

遠端訪問撥入使用者服務(RADIUS)是一種用於限制使用者訪問電腦網路的機制。RADIUS伺服器會檢查使用者輸入的密碼，並根據指定的密碼來允許或拒絕存取。例如，在大學校園中安裝了公共無線(Wi-Fi)網路。每個人都不能使用這些網路，只有大學向其提供密碼的學生才能訪問網路。

本文說明如何連線到WAP551和WAP561接入點上的RADIUS伺服器。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

· v1.0.4.2

RADIUS伺服器

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇System Security > RADIUS Server。此時將開啟「RADIUS伺服器」頁面：

步驟2.根據RADIUS伺服器的IP地址型別，按一下IPv4或IPv6單選按鈕。

步驟3.在Server IP Address-1欄位中輸入要使用的RADIUS伺服器的IP地址。這是使用者嘗試連線到的RADIUS伺服器的IP位址，以便進行驗證和存取WAP。

步驟4.在Key 1（金鑰1）欄位中輸入伺服器IPv6 Address-1的密碼金鑰。這是WAP和RADIUS伺服器之間共用的金鑰，應該與RADIUS伺服器上配置的金鑰匹配。

步驟5.（可選）如果需要，可以配置其他伺服器並輸入其各自的金鑰。

步驟6.（可選）如果您希望RADIUS伺服器記錄有關各個撥入連線的資訊，請選中RADIUS Accounting欄位中的Enable覈取方塊。

步驟7.按一下「Save」。