目標

Internet正在從IPv4向IPv6過渡，後者是下一代IP地址標準。IPv6消除了IPv4的地址稀缺問題，因為IPv6使用128位地址，而不是IPv4中使用的32位地址。由於這些標準正在轉換，有時通訊裝置同時需要IPv4和IPv6功能。

本文檔的目的是向您展示如何使用「IPv6地址」頁在WAP551和WAP561上配置IPv6地址。IPv6地址可以通過DHCP動態配置，也可以手動配置。

適用裝置

· WAP551

· WAP561

軟體版本

· v1.0.4.2 - WAP561

配置IPv6地址

步驟1.登入到Access Point Configuration Utility，然後選擇LAN > IPv6地址。將開啟IPv6地址頁：

步驟2.按一下所需的IPv6連線型別單選按鈕。

這些選項說明如下：

· DHCPv6 — 通過DHCP伺服器動態分配IPv6地址。

·靜態IP — 使用者分配IPv6地址。

步驟3.（可選）如果要允許對接入點進行IPv6管理訪問，請選中IPv6 Administrative Mode欄位中的Enable覈取方塊。

步驟4.（可選）如果您希望裝置通過LAN埠上接收的路由器通告自動獲知其IPv6地址和網關，請選中IPv6 Auto Configuration Administrative Mode欄位中的Enable覈取方塊。接入點可以有多個自動配置的IPv6地址。

附註：如果在步驟2中選擇了DHCPv6，請跳至步驟8。

步驟5.在Static IPv6 Address（靜態IPv6地址）欄位中輸入接入點的IPv6地址。這是網路中唯一的IPv6地址。

步驟6.在Static IPv6 Address Prefix Length欄位中輸入靜態地址的字首長度。字首長度是一個介於0到128之間的整數，它指定IPv6 IP地址的網路部分。這相當於IPv4中的子網掩碼。

附註：如果自動分配一個或多個IPv6地址，則這些地址將顯示在IPv6自動配置的全域性地址欄位中。

附註：IPv6 Link Local Address欄位僅顯示網段內的本地實體地址。本地鏈路地址是本地特定的IPv6單播地址，可以在任何使用本地鏈路字首FE80::/10的介面上自動配置。

步驟7.在Default IPv6 Gateway欄位中輸入預設網關的IPv6地址。預設網關通常是將網路連線到其它大型網路（如Internet）的路由器。地址未知或無法識別的資料包將傳送到預設網關。

步驟8.如果在步驟2中選擇了DHCPv6，請按一下Dynamic或Manual單選按鈕，選擇一種方法來分配Domain Name Server的地址。如果選擇了「動態」，請跳至步驟10。

這些選項說明如下：

·動態 — DHCP伺服器為DNS伺服器動態分配IPv6地址。

·靜態IP — 使用者手動為DNS伺服器分配IPv6地址。

步驟9.（可選）如果在步驟2中選擇靜態IP或在步驟8中選擇了手動，請在IPv6域名伺服器欄位中輸入DNS伺服器地址。最多可以配置兩個域名伺服器。

步驟10.按一下Save以儲存設定。