目標

這篇簡要文章解釋了為什麼頻譜分析儀功能可能不再有效。

適用裝置 |韌體版本

- WAP571 | 1.1.0.3

- WAP581 | 1.0.3.1

這是交易

事情會變的，就是這樣。從2021年開始，大多數Web瀏覽器不再支援Flash，而是使用HTML5。

需要快閃記憶體才能使頻譜分析器功能正常工作。因此，此功能從此刻開始不可用。

不要害怕，除了此一項故障排除功能之外，WAP571和WAP581將照常工作！

結論

不需要採取任何措施，我們只是想讓您立即知道，以免造成任何混亂。