目標

採用2.5GbE LAN的WAP581無線 — AC/N雙無線電接入點提供安全可靠的無線連線。它使您能夠改進Wi-Fi覆蓋範圍和連線並行的雙頻段無線電技術。高效能WAP581接入點配備千兆乙太網區域網(LAN)介面和乙太網供電(PoE)，便於靈活安裝並降低佈線成本。

為了向訪客和其他使用者提供高度安全的訪問，WAP581採用具有多種身份驗證選項的強制網路門戶，並能夠配置許可權、角色和頻寬。

本文介紹WAP581無線 — AC/N雙無線電接入點的產品規格。要瞭解有關採用2.5GbE LAN的WAP581無線AC/N雙無線電接入點的詳細資訊，請點選此處。

產品規格

規格

說明

標準

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.1Q、IEEE 802.11b、IEEE 802.3af、IEEE 802.11d、IEEE 802.11g、IEEE 802.11x、IEEE 802.11i、IEEE 802.11e、IEEE 802.11n、Wi-Fi保護設定(WPS) (2)

電纜型別

5e類或更高級別

天線

4個內建整合偶極天線

作業系統

Linux

電源

PoE 802.3af/at(48v)

需要48v電壓

實體介面

規格

說明

連接埠

2個網路/電源，1個乙太網10BASE-T/1000BASE-TX 1個乙太網2.5G（多千兆）

按鈕

重置按鈕

LED

多功能LED、LAN

安裝和物理安全

多個安裝選項

包括安裝支架，便於天花板或牆壁安裝

物理規格

物理尺寸

（寬x深x高）

9.0 x 9.0 x 1.5英吋

重量

3.0磅或1360.78克

網路功能

規格

說明

VLAN支援

是

VLAN數量

1個管理VLAN和16個SSID（每個無線電）

802.1X請求方

是

SSID到VLAN對映

是

自動通道選擇

是

生成樹

是

負載平衡

是

IPv6

是

IPv6主機支援

IPv6 RADIUS、系統日誌、網路時間協定(NTP)

第2層

基於802.1Q的VLAN、32個活動VLAN和一個管理VLAN

DHCP支援

是

Syslog 支援

是

無線發佈系統(WDS)

是

Wi-Fi多媒體(WMM)

是

服務品質(QoS)

是，智慧服務品質(QoS)

Wi-Fi保護設定

是

強制網路門戶

是

RF頻譜分析

是

單點設定

是

安全

規格

說明

WPA2

是，包括企業身份驗證

訪問控制

是，管理訪問控制清單(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

欺詐接入點檢測

是

802.1X

是，使用RADIUS身份驗證

惡意接入點檢測

是

效能

規格

說明

無線吞吐量

高達1.2 Gbps的資料速率（實際吞吐量會有所不同）

推薦的使用者支援

最多128個已連線使用者，每台32個活動使用者

多接入點管理

單點設定

是

每個群集的接入點數量

8

每個群集的活動客戶端

240

管理

管理協定

Web瀏覽器、簡單網路管理協定(SNMP)v3、Bonjour

遠端管理

是

事件記錄

本地、遠端系統日誌、電子郵件警報

網路診斷

日誌記錄和資料包捕獲

Web韌體升級

可通過Web瀏覽器升級韌體，匯入和匯出配置檔案

動態主機設定通訊協定(DHCP)

DHCP使用者端

IPv6主機

是

Wi-Fi時間表

可以配置為在工作時間及工作後控制Wi-Fi訪問。

HTTP重定向

是

無線

頻率

雙併發無線電（2.4 GHz和5 GHz）

無線電和調制型別

雙無線正交分波多工(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO，2個空間流，5 GHz

2個空間流的3x3 MIMO，2.4 GHz

適用於802.11ac的20、40和80 Mhz通道

適用於802.11n的20和40 Mhz

PHY資料速率高達2.8 Gbps

802.11動態頻率選擇(DFS)

支援的資料速率

802.11a/b/g:

- 54、48、36、24、18、12、9、6、11、5.5、2和1 Mbps

802.11n:6.5至300 Mbps:

- 20 MHz頻寬：MCS 0-15，用於支援的資料速率

- 40 MHz頻寬：MCS 0-15，用於支援的資料速率

802.11ac:6.5至867 Mbps:

- 20 MHz頻寬：MCS 0-9，用於支援的資料速率

- 40 MHz頻寬：MCS 0-9，用於支援的資料速率

- 80-MHz頻寬：MCS 0-9，用於支援的資料速率

傳輸輸出功率

2.4 GHz、5 GHz

系統記憶體

256 MB記憶體

128 MB快閃記憶體