目錄

- 目標

- 適用裝置

- WAP361室內安裝

- 安裝套件材料

- 壁式安裝

- 接線盒安裝

- 結論

目標

帶PoE的WAP361無線 — AC/N雙無線電牆板式接入點可在室內安裝在牆壁或接線盒上。本文檔旨在演示和瞭解WAP361的安裝選項和功能。

有關WAP361室內安裝選項的完整演示，請檢視以下影片：

正在載入……

適用裝置

- WAP361

WAP361室內安裝

安裝套件材料

WAP361安裝套件包括以下物品：

- WAP361安裝支架

- (2)M3.5螺釘

- (2)M3-P0.5螺釘

- 扭矩扳手

壁式安裝

要將WAP361直接安裝到牆上，請拆除牆板和任何連線的電纜。首先，取下位於牆板頂部和底部的標籤，露出位於標籤後面的螺釘。然後，從牆上擰下板，然後將乙太網電纜從板上拆下。

正在載入……

然後，使用安裝套件中提供的M3.5螺釘將安裝支架固定在牆壁上。將支架固定到牆壁後，將WAP361安裝到支架上。然後，將電纜連線到WAP361，使用扭矩扳手將M3 P0.5安全螺釘連線到WAP361的頂部。

正在載入……

接線盒安裝

要將WAP361安裝到接線盒上，首先使用M3.5螺釘將安裝支架連線到接線盒上。將安裝支架固定到接線盒後，將電纜連線到WAP361並將裝置連線到支架。最後，將M3 P0.5安全螺釘插入WAP361頂部的孔中，並用扭矩扳手擰緊。

正在載入……

結論

為了給室內位置提供一致的覆蓋範圍，WAP361可以固定在區域內的牆壁或接線盒上。使用適當的工具和安裝套件，可以快速輕鬆地實現任一選項。