目標

管理幀保護(MFP)是一種無線功能，可提高管理幀的安全性。其無線標準是IEEE 802.11w-2009或受保護管理幀(PMF)，旨在為管理幀提供資料機密性並保護無線連線。此功能僅在接入點和客戶端都啟用MFP的情況下才起作用。

某些無線客戶端與支援MFP的基礎設施裝置通訊存在某些限制。MFP向每個探測請求或SSID信標新增一組長資訊元素。某些無線客戶端(如個人數位助理(PDA)、智慧手機、條形碼掃描器等)記憶體和CPU有限，因此您無法處理這些請求或信標。因此，您完全看不到服務集識別符號(SSID)，或者由於SSID功能不匹配，您無法與這些基礎設施裝置關聯。此問題並非特定於MFP。具有多個資訊元素(IE)的任何SSID也會出現這種情況。 在即時部署之前，始終建議使用所有可用的客戶端型別在環境中測試啟用MFP的SSID。

本文提供如何在Windows作業系統上配置英特爾無線網絡卡以連線到支援MFP的接入點的說明。

附註：您的無線客戶端或作業系統可能支援也可能不支援此功能。有關詳細資訊，請諮詢無線裝置或作業系統製造商。在此場景中，使用的無線介面卡是Windows 7作業系統上版本為17.13.0.9的英特爾®雙頻Wireless-N 7265。

適用裝置

- WAP300系列 — WAP361、WAP371

- WAP500系列 — WAP561、WAP571、WAP571E

軟體版本

- 1.2.1.3 - WAP371、WAP561

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

- 1.0.1.6 - WAP361

配置英特爾無線網絡卡以連線到支援MFP的網路

重要事項：繼續配置步驟之前，請確保您的無線網絡卡驅動程式和作業系統已更新。

步驟1.在基於Windows的無線電腦上，轉到開始>控制面板>網路和網際網路>網路和共用中心> 管理無線網路。

步驟2.在「Manage Wireless Networks（管理無線網路）」螢幕中，按一下Add。

步驟3.選擇手動建立網路配置檔案。

步驟4.在Network name欄位中輸入您的SSID。

步驟5.從「安全型別」下拉選單中選擇安全型別。

附註：在本示例中，選擇了WPA2-Personal。

步驟6.（可選）從Encryption type下拉選單中選擇加密型別。預設值為AES。

步驟7.在Security Key欄位中輸入您的無線網路密碼。

步驟8.按一下Next。

步驟9.成功新增網路後，按一下Close。

步驟10.按一下右鍵建立的網路配置檔案，然後按一下Properties。

步驟11.點選Security頁籤。

步驟12.從Security type下拉選單中選擇802.11w安全型別。

附註：在本示例中，選擇英特爾 — WPA2/PSK - 802.11w。

步驟13。（可選）從Encryption type下拉選單中選擇加密型別。預設值為AES - CCMP。

步驟14.按一下Configure。

步驟15.出現「Security（安全）」視窗後，輸入無線網路密碼，然後按一下OK。

步驟16.按一下OK。

步驟17.按一下電腦上的無線圖示。它應顯示您已連線到配置的SSID。

現在，您應該已經配置了Intel無線網絡卡以連線到支援MFP的接入點。