目標

使用服務品質(QoS)是最佳化網路流量的好方法。服務品質使您能夠減緩較低優先順序的流量，以便提供較高優先順序的流量的更好輸送量。根據選擇的信任模式，傳入資料包被分類到4個不同的隊列，然後根據使用者定義的優先順序進行處理。

本文的目的是向您展示如何在WAP351上配置服務品質設定。

適用裝置

- WAP351

軟體版本

- v1.0.1.3

配置服務品質

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇服務品質>全域性設定。將開啟Global Settings頁面：

基本設定

步驟1.選中QoS Mode欄位中的Enable覈取方塊以啟用服務品質。

步驟2.在Trust Mode下拉式清單中選擇一個選項，以確定如何為接收的封包指派優先順序。

選項包括：

- CoS/802.1p — 根據傳入封包的802.1p值為其指定優先順序。如果資料包未標籤，則其優先順序為0。您可以在中調整優先順序對映設定

- CoS/802.1p輸出隊清單。

- DSCP — 收到的資料包的優先順序基於其IP ToS/DSCP值。如果資料包未標籤，則其優先順序為0。您可以在中調整優先順序對映設定

- DSCP到輸出隊清單。

- 連線埠 — 在此模式中，封包的優先順序取決於其通過的連線埠的CoS（服務類別）。可以在

LAN >埠設定頁面。如果選擇此選項，則優先順序對映設定將顯示在 埠CoS/802.1p狀態表中。

附註：根據所選的選項，導航到相應的表以配置優先順序對映設定。

埠CoS/802.1p狀態

步驟1。如果您在Trust Mode下拉選單中選擇Port，則會顯示Port CoS/802.1p Status表。此表顯示了分配給WAP上每個埠（標籤為GE1 - 5）的優先順序對映。要編輯這些對映，請單擊[Edit]連結以轉至LAN > Port Settings頁。

步驟2.在Port Settings頁面上，勾選您要編輯的連線埠的覈取方塊，然後按一下Edit按鈕。每個選定埠的欄位將可用。在CoS下拉選單中，為每個埠選擇一個CoS值。值範圍為0-7,0表示最低，7表示最高。

CoS/802.1p到輸出隊清單

步驟1.導航到CoS/802.1p到「輸出隊列設定」區域。此處的表將802.1p優先順序對映到指定的輸出隊列。CoS/802.1p欄位列出從0到7的優先順序，其中7是最高優先順序。輸出隊列下拉選單顯示每個優先順序對映到的輸出隊列（範圍從0到3）。使用下拉選單調整對映到每個隊列的優先順序。

DSCP到輸出隊清單

步驟1.導航到DSCP to Output Queue Setting區域。此處的表將DSCP優先順序對映到指定的輸出隊列。DSCP欄位列出從0到63的優先順序。這些優先順序不需要設定關聯，但建議將0分配給最低優先順序，將63分配給最高優先順序。輸出隊列下拉選單顯示每個優先順序對映到的輸出隊列（範圍從0到3）。使用下拉選單調整對映到每個隊列的優先順序。

計畫設定

步驟1.定位至「計畫設定」區域。在Scheduling Table中，您可以調整隊列的計畫方式。預設情況下，Strict Priority單選按鈕處於選中狀態。在此模式下，優先順序為Queue 3 > Queue 2 > Queue 1 > Queue 0。

步驟2.按一下隊列的WRR單選按鈕，切換到WRR（加權循環法）模式。在此模式下，根據每個隊列的服務權重，以輪詢方式排程隊列。僅在以下配置中允許WRR:[Q0, Q1]、[Q0, Q1, Q2]和[Q0, Q1, Q2, Q3]。

步驟3.如果啟用WRR，您可以在WRR Weight欄位中調整每個可用隊列的服務重量。有效範圍為1-49。

附註：% of WRR Bandwidth顯示在WRR模式下為每個隊列提供服務的頻率。其變化取決於WRR權重欄位中輸入的值。

步驟4.按一下「Save」。