目標

客戶端服務品質(QoS)關聯用於控制連線到網路的無線客戶端，並允許您管理客戶端能夠使用的頻寬。使用者端QoS關聯還允許您使用存取控制清單(ACL)控制流量。 ACL是允許和拒絕條件或提供安全性的規則的集合。它們可以阻止未經授權的使用者並允許授權的使用者訪問特定資源。ACL可以阻止任何未授權的嘗試訪問網路資源。

本文檔旨在向您展示如何在WAP371上配置QoS關聯設定。

適用裝置

- WAP371

軟體版本

- v1.2.0.2

客戶端QoS關聯配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇客戶端QoS >客戶端QoS關聯。將開啟客戶端QoS關聯頁：

步驟2.在Radio欄位中按一下所需的無線電頻率。

這些選項說明如下：

- Radio 1 — 具有5 GHz的無線電頻率，可提供超過2.4 GHz的速率增長，並提供更多不易受到干擾汙染的通道。但是，它可能提供的範圍較小，並且僅適用於支援它的較新裝置。

- Radio 2 — 具有2.4 GHz的無線電頻率，支援較舊的裝置，提供大於5 GHz的範圍，但速度較低。

步驟3.選擇要在VAP下拉選單中為其配置客戶端QoS引數的所需虛擬接入點(VAP)。VAP用於將無線LAN劃分為多個廣播域。每種無線電型別最多可以有八個VAP。

步驟4.選中Client QoS Mode欄位中的Enable覈取方塊，為所選VAP啟用QoS服務。

步驟5.在Bandwidth Limit Down欄位中輸入從WAP裝置到客戶端的所需最大允許傳輸速率(以位/秒為單位)。範圍從0到1300 Mbps，其中0不受限制。

注意：必須在步驟4和Client QoS > Global Settings中啟用客戶端QoS模式，才能使頻寬限制生效。

步驟6.在Bandwidth Limit Up欄位中輸入從客戶端到WAP裝置的最大允許傳輸速率(以位/秒為單位)。範圍從0到1300 Mbps，其中0不受限制。

注意：必須在步驟4和Client QoS > Global Settings中啟用客戶端QoS模式，才能使頻寬限制生效。

步驟7.在ACL Type Down下拉選單中選擇ACL型別，以應用於出站（WAP裝置到客戶端）方向的流量。

這些選項說明如下：

- 無 — 未選擇任何ACL型別。

- IPv4 - ACL會檢查IPv4封包是否與ACL規則相符。

- IPv6 - ACL檢查IPv6資料包是否與ACL規則匹配。

- MAC - ACL會檢查第2層訊框，以尋找與ACL規則相符的訊框。

步驟8.在「ACL Name Down」下拉式清單中選擇要應用於傳出方向流量的ACL名稱。

注意：要選擇ACL，您必須在Client QoS > ACL中具有先前配置的ACL規則。有關詳細資訊，請參閱WAP371上的ACL規則配置。

步驟9.在ACL Type Up下拉選單中選擇ACL型別，以應用於入站（客戶端到WAP裝置）方向的流量。

這些選項說明如下：

- 無 — 未選擇任何ACL型別。

- IPv4 - ACL會檢查IPv4封包是否與ACL規則相符。

- IPv6 - ACL檢查IPv6資料包是否與ACL規則匹配。

- MAC − ACL會檢查第2層訊框，以確認是否與ACL規則相符。

步驟10.在ACL Name Up下拉選單中選擇ACL的名稱，以應用於入站方向的流量。

注意：要選擇ACL，您必須在Client QoS > ACL中具有先前配置的ACL規則。有關詳細資訊，請參閱WAP371上的ACL規則配置。

步驟11.從DiffServ Policy Down下拉選單中選擇所需的DiffServ策略，以應用於出站方向來自WAP裝置的流量。

注意：要選擇DiffServ策略，您必須在Client QoS > Policy Map中具有先前配置的DiffServe策略。有關詳細資訊，請參閱在WAP131、WAP351和WAP371上建立策略對映。

步驟12.從DiffServ Policy Up下拉選單中選擇所需的DiffServ策略，以應用於來自入站方向的WAP裝置的流量。

注意：要選擇DiffServ策略，您必須在Client QoS > Policy Map中具有先前配置的DiffServ策略。有關更多資訊，請參閱在WAP131、WAP351和WAP371上建立策略對映文章。

步驟13.按一下Save以儲存設定。