目標

無線電是建立無線網路的WAP的物理元件。WAP上的無線電設定控制無線電的行為，並確定WAP發出的無線訊號型別。如果WAP非常接近其他無線源，並且需要更改頻率以防止對其他無線源的干擾，則此配置非常有用。

本文的目的是解釋WAP371的基本無線電設定。

適用裝置

· WAP371

軟體版本

· v1.2.0.2

無線電設定配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Wireless > Radio。Radio頁面隨即開啟：

配置全域性無線電設定

步驟1.在TSPEC違規間隔欄位中，輸入WAP在報告不符合強制性准入控制過程的關聯客戶端之前等待的時間間隔（以秒為單位）。這些報告通過系統日誌和簡單網路管理協定(SNMP)傳送，該協定用於管理IP網路上的裝置。

基本無線電設定的配置

步驟1。在Radio Setting Per Interface區域中，按一下您要配置的射頻設定的單選按鈕。配置的基本和高級設定將應用到此無線電。

這些選項說明如下：

· Radio 1 — 射頻為5 GHz，支援以下無線電模式：802.11a、802.11a/n/ac和802.11n/ac。請參閱配置5 GHz基本無線電設定部分。

· Radio 2 — 射頻為2.4 GHz，支援以下無線電模式：802.11b/g、802.11b/g/n和802.11n。請參閱配置2.4 GHz基本無線電設定部分。

配置5 GHz基本無線電設定

步驟1.選中Radio欄位中的Enable覈取方塊以啟用無線電介面。

注意：MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

步驟2.從Mode下拉選單中選擇所需的無線電模式。

可用選項說明如下：

· 802.11a — 只有802.11a客戶端可以連線到WAP裝置。選擇此模式時，客戶端可獲取最高54 Mbps的頻寬。

· 802.11a/n/ac — 在5 GHz頻率下運行的802.11a、802.11n和802.11ac客戶端可以連線到WAP裝置。802.11n客戶端最高可獲得150 Mbps頻寬，而802.11ac客戶端最高可獲得1 Gbps。

· 5 GHz 802.11n/ac — 只有802.11n和802.11ac客戶端在5 GHz頻率下運行才能連線到WAP裝置。

步驟3.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。

這些選項說明如下：

· 20 MHz — 將通道頻寬的使用限製為20 MHz通道。

· 20/40 MHz — 包含兩個20 MHz通道，它們在頻域上連續。

· 80 MHz — 將通道頻寬的使用限製為80 MHz通道。

注意：如果選擇了20或80 MHz，則配置主通道和通道欄位的選項不可用。跳至步驟6。

步驟4.從Primary Channel下拉選單中，選擇要設定為主通道的通道。主通道用於僅支援20/40 MHz通道的裝置。

可用選項說明如下：

·上行 — 將上行20 MHz通道設定為主通道。

·更低 — 將較低的20 MHz通道設定為主通道。

注意：如果Channel欄位保留為自動，則Web UI會禁用Primary Channel下拉選單。

步驟5.從Channel下拉式清單中選擇無線電用於傳輸和接收的無線電頻譜部分。

注意：如果選擇自動，WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。

步驟6.按一下Save以儲存設定。

配置2.4 GHz基本無線電設定

步驟1.選中Radio欄位中的Enable覈取方塊以啟用無線電介面。

注意：MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

步驟2.從Mode下拉選單中選擇所需的無線電模式。

可用選項說明如下：

· 802.11b/g - 802.11b和802.11g客戶端可以連線到WAP裝置。802.11b客戶端可獲取最高11 Mbps頻寬，而802.11g客戶端可支援最高54 Mbps。

· 802.11b/g/n — 802.11b、802.11g和802.11n客戶端（在2.4 GHz頻率下運行）可以連線到WAP。

· 2.4 GHz 802.11n — 只有在2.4 GHz頻率下運行的802.11n客戶端可以連線到此無線電設定。

附註：802.11n是唯一允許40 MHz寬通道的規格。步驟3和4僅在步驟2中選擇了支援802.11n的無線電模式時才適用。

步驟3.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。

這些選項說明如下：

· 20 MHz — 將通道頻寬的使用限製為20 MHz通道。

· 20/40 MHz — 包含兩個20 MHz通道，它們在頻域上連續。

注意：如果選擇了20 MHz，則配置Primary Channel和Channel欄位的選項不可用。跳至步驟6。

步驟4.從Primary Channel下拉選單中，選擇要設定為主通道的通道。主通道用於僅支援20/40 MHz通道的裝置。

可用選項說明如下：

·上行 — 將上行20 MHz通道設定為主通道。

·更低 — 將較低的20 MHz通道設定為主通道。

注意：如果Channel Bandwidth欄位保留為20 Mhz，或者Channel欄位保留為Auto，則Web UI會禁用Primary Channel下拉選單。

步驟5.從Channel 下拉式清單中選擇無線電用於傳輸和接收的無線電頻譜。

注意：如果選擇自動，WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。

步驟6.按一下Save以儲存設定。