目標

IEEE 802.1X身份驗證允許WAP裝置訪問安全的有線網路。您可以將WAP裝置配置為有線網路上的802.1X請求方（客戶端）。WAP351還可以配置為身份驗證器。可以配置加密的使用者名稱和密碼以允許WAP裝置使用802.1X進行身份驗證。

在使用基於IEEE 802.1X埠的網路訪問控制的網路上，請求方無法訪問該網路，直到802.1X驗證方授予訪問許可權。如果您的網路使用802.1X，您必須在WAP裝置上設定802.1X驗證資訊，以便它能將其提供給驗證器。

本文檔的目標是向您展示如何在WAP351上配置802.1X Supplicant客戶端設定。

適用裝置

· WAP351

軟體版本

· v1.0.1.3

配置802.1X請求方設定

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇System Security > 802.1X。802.1X頁面隨即開啟。

步驟2. 連線埠表顯示五個可設定為802.1X驗證的LAN介面。勾選與您要編輯的連線埠對應的覈取方塊。

步驟3.按一下Edit按鈕。選中的埠現在可用於編輯。

步驟4.在Enable欄位中，勾選您要在其上啟用802.1X設定的連線埠的覈取方塊。

步驟5.在Role下拉選單中，選擇將相應的埠配置為Supplicant客戶端還是Authenticator。如果選擇了Supplicant客戶端，請轉到Supplicant Settings Configuration部分。如果選擇驗證器，請轉到驗證器設定配置部分。驗證器位於想要存取網路的使用者端（要求者）和RADIUS伺服器本身之間。它負責處理兩者之間的所有通訊。請求方向身份驗證器提供憑證以訪問網路。WAP351上的典型設定將使WAN埠成為請求方（因此WAP可以訪問網路），並使LAN埠成為驗證方（因此WAP可以授權其下面的裝置）。

請求方設定配置

步驟1.按一下Show Details以顯示請求方設定資訊。

附註：在模式欄位中進行選擇後，此資訊可能會自動開啟。

步驟2.在EAP Method下拉選單中，選擇用於加密使用者名稱和密碼的演算法。EAP代表可擴展身份驗證協定，並用作加密演算法的基礎。

可用選項包括：

· MD5 - MD5消息摘要演算法利用雜湊函式來提供基本的安全性。不建議使用此演算法，因為其他兩個具有更高的安全性。

· PEAP - PEAP代表受保護的可擴展身份驗證協定。它封裝了EAP，通過使用TLS隧道傳輸資料，可提供比MD5更高的安全性。

· TLS — TLS代表傳輸層安全性，是提供高安全性的開放標準。

步驟3.在Username欄位中，輸入WAP裝置在回應802.1X驗證器要求時將使用的使用者名稱。使用者名稱長度必須為1到64個字元，並且可以包含字母數字字元和特殊字元。

步驟4.在密碼欄位中，輸入WAP裝置在回應802.1X驗證器要求時將使用的密碼。使用者名稱長度必須為1到64個字元，並且可以包含字母數字字元和特殊字元。

步驟5. Certificate File Status區域顯示WAP裝置上是否存在HTTP SSL證書檔案。如果憑證存在，Certificate File Present欄位會顯示「Yes」；預設值為「No」。如果存在證書，則會顯示證書到期日;否則，預設值為「Not present」。要顯示最新資訊，請按一下Refresh按鈕以獲得最新的證書資訊。

步驟6。如果您不想上傳HTTP SSL憑證檔案，請跳至步驟12。否則，在Transfer Method欄位中選擇「HTTP」或「TFTP」單選按鈕以選擇要用於上傳憑證的通訊協定。

步驟7.如果選擇TFTP，請繼續步驟8。如果選擇HTTP，請按一下Browse...按鈕在PC上查詢證書檔案。跳至步驟10。

步驟8.如果您在Transfer Method欄位中選擇了TFTP，請在Filename欄位中輸入憑證的名稱。

附註：檔案必須以.pem結尾。

步驟9.在「TFTP Server IPv4 Address」欄位中輸入TFTP伺服器的IP地址。

步驟10.按一下Upload。

步驟11.出現確認視窗。按一下「OK」開始上傳。

步驟12.對要配置為802.1X請求方的每個埠重複此部分。然後按一下Save。

身份驗證器設定配置

步驟1.按一下Show Details以顯示驗證器設定資訊。

附註：在模式欄位中進行選擇後，此資訊可能會自動開啟。

步驟2.如果您希望連線埠在驗證期間使用全域RADIUS設定，請勾選使用全域RADIUS伺服器設定覈取方塊。如果您希望連線埠使用不同的RADIUS伺服器（或伺服器），請取消選中此覈取方塊；否則，請跳至步驟8。

附註：有關詳細資訊，請參閱在WAP131和WAP351上配置全域性RADIUS伺服器設定一文。

步驟3.在「Server IP Address Type」欄位中，選擇RADIUS伺服器使用的IP版本的單選按鈕。可用的選項有IPv4和IPv6。

附註：您可以在地址型別之間切換以配置IPv4和IPv6 RADIUS地址設定，但WAP裝置僅聯絡具有您在此欄位中選擇的地址型別的RADIUS伺服器。不能讓多個伺服器在一個配置中使用不同的地址型別。

步驟4.在Server IP Address 1或Server IPv6 Address 1欄位中，根據您在步驟3中選擇的地址型別，輸入RADIUS伺服器的IPv4或IPv6地址。

附註：在此欄位中輸入的地址將指定埠的主RADIUS伺服器。在後續欄位(伺服器IP地址2至4)中輸入的地址將指定在主伺服器身份驗證失敗時按順序嘗試的備份RADIUS伺服器。

步驟5.在Key欄位中，輸入與WAP裝置用來向RADIUS伺服器驗證的主要RADIUS伺服器對應的共用金鑰。可以使用1到64個標準字母數字和特殊字元。在Key 2至4欄位中針對連線埠設定的每個後續的RADIUS伺服器重複此步驟。

附註：這些金鑰區分大小寫，並且必須與RADIUS伺服器上配置的金鑰相匹配。

步驟6.在Authentication Port欄位中，輸入WAP將用來連線到RADIUS伺服器的連線埠。在Authentication Port 2至4 欄位中設定的每個備份RADIUS伺服器重複此步驟。預設值為1812。

步驟7.選中啟用RADIUS記帳覈取方塊以啟用跟蹤和測量使用者已使用的資源（系統時間、傳輸的資料量等）。 選中此覈取方塊將為主伺服器和備份伺服器啟用RADIUS記帳。

步驟8.在「Active Server」下拉選單中，選擇其中一個已配置的RADIUS伺服器以設定為活動伺服器。此設定允許WAP立即嘗試聯絡活動伺服器，而不是嘗試按順序聯絡每台伺服器並選擇第一個可用伺服器。

步驟9.在Periodic Reauthentication欄位中，選中Enable覈取方塊以啟用EAP重新身份驗證。如果您不想啟用EAP重新身份驗證，請跳至步驟11。

步驟10.如果在Periodic Reauthentication欄位中選中Enable覈取方塊，請在Reauthentication Period欄位中輸入EAP重新身份驗證時間段（以秒為單位）。預設值為3600。有效範圍為300 - 4294967295秒。

步驟11.對要配置為802.1X驗證器的每個埠重複此部分。然後按一下Save。