目標

本文檔介紹如何將具有A類和B類子網的兩個客戶端連線到RV042、RV042G和RV082 VPN路由器。用於表示此情況的拓撲如下：

適用裝置

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

軟體版本

· v4.2.2.08

連線多個子網中的客戶端

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Setup > Network。此時將打開「網路」頁面：

步驟 2.選中Enable 覈取方塊以啟用多個子網。

步驟 3.按一下Add/Edit以新增或編輯多個子網。出現Multiple Subnet Management視窗。

步驟 4.在「LAN IP Address」欄位中輸入LAN地址。 例如，如果您希望配置與目標中所示的配置相同，請輸入10.0.0.1。

步驟 5.在Subnet Mask欄位中輸入子網掩碼。對於上述示例，請輸入255.255.252.0。

步驟 6.按一下「Add to List」，在清單中輸入欄位。

步驟7.（可選）要刪除子網，請從表中選擇該子網，然後按一下Delete。

步驟 8.完成後按一下Save以儲存設定。

驗證設定

注意：此配置僅適用於Windows作業系統

步驟 9.在第一個客戶端的搜尋欄中鍵入cmd，並選擇相應選項以開啟「命令提示符」視窗。

步驟 10.鍵入命令ipconfig，然後按Enter。在Ethernet Adapter Local Area Connection區域下，檢查IP地址和子網掩碼是否與路由器配置匹配。如果IP地址匹配，請跳至步驟20。

步驟 11.如果IP地址不匹配，請導航到控制面板>網路和網際網路>網路和共用中心。

步驟 12.找到RV042/RV082提供的網路。按一下RV042/RV082網路右側的Local Area Connection。出現「Local Area Connection Status」視窗。

步驟 13.按一下「Properties」。出現Local Area Connection Properties視窗。

步驟 14.選擇Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)，然後按一下Properties以開啟Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)Properties視窗。

步驟 15.按一下Use the following IP address單選按鈕，您現在可以配置該LAN連線的IP地址、子網掩碼和預設網關。

步驟 16.在IP地址欄位中輸入設備的IP地址(10.0.1.1)。

步驟 17.在Subnet mask欄位中輸入相應的子網掩碼(255.255.252.0)。

步驟 18.在Default Gateway欄位中輸入所需的閘道(10.0.0.1)。這是客戶端用於與其子網外的客戶端通訊的地址，通常應該是在步驟4中指定的IP地址。

步驟 19.為其他客戶端重複步驟6到15。

步驟 20.要驗證此設定是否有效，請通過兩個客戶端的命令提示符傳送ping。 使用命令ping，後跟要執行ping的任意網址，檢查網路是否工作