識別日期

2017年3月24日

解決日期

不適用

受影響的產品

型號

韌體版本

WAP150

1.0.0.13、1.0.1.7

問題描述

在任一無線電上配置第三個SSID後，2.4 GHz和5 Ghz無線電都關閉。移除第三個SSID後，無線電就會啟動並正常工作。即使僅啟用一個無線電並配置多個SSID，也會出現問題。

解析

在WAP150上執行到最新韌體版本1.1.0.5的升級。