目標

系統事件是一些可能需要注意的活動，以及為使系統順利運行並防止故障所採取的必要措施。這些事件將記錄為日誌。系統日誌（系統日誌）使管理員可以跟蹤裝置上發生的特定事件。

日誌設定定義在網路上記錄各種事件時消息、通知和其他資訊的日誌記錄規則和輸出目標。此功能會通知負責人員，以便在發生事件時執行必要的操作。日誌還可以傳送到遠端伺服器，在此伺服器中記錄所有網路活動的日誌。

本文旨在展示如何在WAP125和WAP581上配置遠端日誌設定。

適用裝置

- WAP125

- WAP581

軟體版本

- 1.0.0.4

配置遠端日誌設定

附註：此配置假定本地日誌設定已配置。要瞭解方法，請按一下此處。

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇System Configuration > Notification。

步驟2.在Remote Log Server Table下，選中用於配置遠端日誌伺服器地址的行的覈取方塊。

步驟3.單 擊。

步驟4.選中Enable覈取方塊以允許WAP將系統日誌傳送到已配置的遠端伺服器，並啟用用於編輯的欄位。

步驟5.在伺服器IPv4/IPv6地址/名稱欄位中，輸入遠端系統日誌伺服器的地址或名稱。格式必須為IPv4、IPv6或完全限定的域名(FQDN)。

附註：在本示例中，使用IPv4地址192.168.3.244。

步驟6.從Log Severity下拉選單中選擇一個選項。選擇的嚴重性包括所有更高級別，因此會保留所有嚴重性級別的日誌（從頂級到所選級別）。

- 緊急 — 這是級別0。系統不可用。這通常廣播到所有進程。

- 警報 — 這是級別1。需要立即採取行動。

- 嚴重 — 這是第2級。嚴重情況，如硬體裝置錯誤。

- 錯誤 — 這是級別3。錯誤條件。

- 警告 — 這是第4級。警告條件。

- 注意 — 這是第5級，正常但重要的情況。

- 資訊 — 這是級別6。僅資訊性消息。不是錯誤條件但可能需要特殊處理的條件。

- 調試 — 這是第7級。調試消息包含通常僅在調試程式時使用的資訊。

附註：在此範例中使用偵錯。

步驟7.在「UDP Port」欄位中，輸入記錄訊息傳送到的使用者資料包通訊協定(UDP)連線埠號碼。預設埠號為514。

步驟8.單 擊。

步驟9.（可選）重複步驟2-8以配置遠端故障切換伺服器。

現在，您已成功在WAP125和WAP581接入點上配置遠端日誌設定。