目標

系統事件是一些可能需要注意的活動，以及為使系統順利運行並防止故障所採取的必要措施。這些事件將記錄為日誌。系統日誌（系統日誌）使管理員可以跟蹤裝置上發生的特定事件。

日誌設定定義在網路上記錄各種事件時消息、通知和其他資訊的日誌記錄規則和輸出目標。此功能會通知負責人員，以便在發生事件時執行必要的操作。日誌可以傳送到遠端伺服器，該伺服器記錄所有網路活動的日誌。若要瞭解如何配置遠端日誌設定，請按一下此處。日誌還可以通過郵件警報傳送給網路管理員。若要瞭解如何配置電子郵件設定和自定義電子郵件通知，請按一下此處。

本文旨在展示如何在WAP125和WAP581上管理系統日誌設定和匯出日誌設定。

適用裝置

- WAP125

- WAP581

軟體版本

- 1.0.0.4

配置系統日誌設定

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇System Configuration > Notification。

步驟2.選中Enable Persistence覈取方塊以將系統日誌儲存到非易失性記憶體。這樣，日誌在WAP重新啟動後可以保留在WAP上。非易失性儲存器中最多可以儲存1000條消息，當達到限制時，最後一條消息將被覆蓋。

步驟3.從「嚴重性」下拉選單中選擇一個選項。選擇的嚴重性包括所有更高級別，因此會保留所有嚴重性級別的日誌（從頂級到所選級別）。

- 緊急 — 這是級別0。系統不可用。這通常廣播到所有進程。

- 警報 — 這是級別1。需要立即採取行動。

- 嚴重 — 這是第2級。嚴重情況，如硬體裝置錯誤。

- 錯誤 — 這是級別3。錯誤條件。

- 警告 — 這是第4級。警告條件。

- 注意 — 這是第5級，正常但重要的情況。

- 資訊 — 這是級別6。僅資訊性消息。不是錯誤條件但可能需要特殊處理的條件。

- 調試 — 這是第7級。調試消息包含通常僅在調試程式時使用的資訊。

附註：在此範例中，選擇Debug。

步驟4.在Depth欄位中，輸入介於1和1000之間的值，以設定可儲存在易失性記憶體中的系統日誌訊息數量。系統重新啟動時，會刪除易失性記憶體中的所有日誌。

附註：在此示例中，使用420。

步驟5.單 擊。

步驟6.按一下View System Log...按鈕檢視日誌。

該表顯示了時間戳、嚴重性、服務和說明。定義如下：

時間戳 — 系統日誌消息的發出時間。這將以MM-DD-YYYY格式顯示日期，以軍用格式顯示時間。

- 嚴重性 — 系統日誌消息的嚴重性。

- 服務 — 與事件關聯的服務。

- 說明 — 系統日誌的主要消息。

步驟7.（可選）在「系統日誌表」的「標題」區域中，按一下箭頭以按時間或字母順序過濾資料。

附註：在此示例中，按一下時間戳可將系統日誌條目從最新到最早排列。

步驟8.（可選）要檢視更多日誌，請單擊頁號以翻轉日誌頁。

步驟9。（可選）按一下Refresh按鈕刷新頁面，以便檢視更新的和最新的日誌。

步驟10。（可選）要從表中清除或清除日誌，請按一下全部清除。

步驟11。（可選）若要將日誌匯出並下載到電腦，請按一下Download。將在您的瀏覽器中開始下載。

附註：檔案以.txt格式儲存。

步驟12.按一下Back以返回到Notification組態頁面。

現在，您已成功在WAP125和WAP581上匯出日誌。