目標

無線電是建立無線網路的無線存取點(WAP)的實體部分。WAP上的無線電設定控制無線電的行為，並確定WAP傳送哪種無線訊號。如果WAP靠近其他無線源，並且需要更改頻率以使其不會干擾其他無線源，則此配置非常有用。

本文說明如何配置WAP150和WAP361的基本無線電設定。

適用裝置

- 300系列- WAP361

- 100系列- WAP150

軟體版本

- 1.0.0.16 - WAP361

- 1.0.0.14 - WAP150

配置基本無線電設定

無線電設定配置

步驟 1.登入基於Web的實用程式，並選擇Wireless > Radio。

步驟 2.在TSPEC Violation Interval欄位的「Global settings」下，輸入時間間隔（以秒為單位）。WAP會等待報告不符合強制性准入控制程式的關聯客戶端。這些報告透過系統日誌和SNMP傳送。

步驟3. （選擇性）若要儲存目前的設定，請捲動至[Radio]頁面底端，然後按一下[Save]。

配置無線電1 (2.4 Ghz)

步驟 1.在Radio Setting per Interface區域中，選擇Radio 1 (2.4 Ghz)。您配置的基本和高級設定將應用於此無線電。

步驟 2.在Basic Settings區域下，預設情況下已啟用無線電。如果未選中，請選中Enable覈取方塊。

注意： MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

步驟 3.從「模式」下拉式清單中選擇所需的無線電模式。

- 802.11b/g - 802.11b和802.11g客戶端可以連線到WAP。

- 802.11b/g/n （預設） -以2.4-GHz頻率操作的802.11b、802.11g和802.11n使用者端可以連線到WAP。

2.4 GHz 802.11n -只有以2.4 GHz頻率運行的802.11n客戶端可以連線到WAP。

注意： 802.11n是唯一允許40 MHz寬通道的規格。步驟4和5僅適用於您在步驟3中選擇了支援802.11n的無線電模式。

步驟 4.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種型別的頻寬：20 MHz和20/40 MHz。預設值為20 MHz。

Timesaver：如果選擇20 MHz，請跳到步驟6。

步驟 5.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的AP無線電頻譜部分。

注意：如果選擇自動，WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。如果選擇「自動」，您也無法選取主要色版。如果您已選擇auto，請跳到step 7。

步驟 6.從Primary Channel下拉選單中，選擇要設定為主通道的通道。主通道用於僅支援20 MHz通道頻寬而不是全部40 MHz通道頻寬的裝置。預設值較低。

注意：可用通道的範圍取決於無線電介面的模式和國家/地區代碼設定。如果為通道設定選擇Auto，則WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。

每個模式都提供許多通道，具體取決於國家和跨國機構(如聯邦通訊委員會(FCC)或國際電信聯盟(ITU-R))如何對頻譜進行許可。

- Upper -將主通道設定為40 MHz頻段的上20 MHz通道。

- Lower -在40 MHz頻帶中將主通道設定為較低的20 MHz通道。「下限」為預設選項。

步驟 7.按一下Save儲存設定。

現在，您已成功配置無線電1 (2.4 GHz)的基本無線電設定。

設定無線電2 (5 Ghz)

步驟 1.在Radio Setting per Interface區域，選擇Radio 2 (5Ghz)。

步驟 2.在Basic Settings區域下，預設情況下已啟用Enable覈取方塊。如果未勾選，請勾選「啟用」核取方塊以啟用。

注意： MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

步驟 3.從「模式」下拉式清單中選擇所需的無線電模式。

- 802.11a -只有802.11a客戶端可以連線到WAP裝置。

- 802.11a/n/ac（預設，推薦） -以5-GHz頻率運行的802.11a客戶端、802.11n和802.11ac客戶端可以連線到WAP裝置。

- 802.11n/ac -以5-GHz頻率運行的802.11n客戶端和802.11ac客戶端可以連線到WAP裝置。

注意： 802.11n是唯一允許40 MHz寬通道的規格。步驟4和5僅適用於您在步驟3中選擇了支援802.11n的無線電模式。

步驟 4.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種型別的頻寬：20 MHz和20/40 MHz。預設值為20 MHz。

Timesaver：如果選擇20 MHz，請跳到步驟6。

注意：802.11ac規範允許在20 MHz和40 MHz通道之外再使用80 MHz通道。將該欄位設定為20 MHz，將通道頻寬的使用限制為20 MHz通道。對於802.11ac模式，請將欄位設定為40 MHz以防止無線電使用80 MHz通道頻寬。

步驟 5.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的AP無線電頻譜部分。

注意：如果選擇自動，WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。如果選擇「自動」，您也無法選取主要色版。

步驟 6.從Primary Channel下拉選單中，選擇要設定為主通道的通道。主通道用於僅支援20 MHz通道頻寬而不是全部40 MHz通道頻寬的裝置。預設值較低。

注意：可用通道的範圍取決於無線電介面的模式和國家/地區代碼設定。如果為通道設定選擇Auto，則WAP將掃描可用通道並選擇檢測到最少流量的通道。

每個模式都提供許多通道，具體取決於國家和跨國機構(如聯邦通訊委員會(FCC)或國際電信聯盟(ITU-R))如何對頻譜進行許可。

- Upper -將主通道設定為40 MHz頻段的上20 MHz通道。

- Lower -在40 MHz頻帶中將主通道設定為較低的20 MHz通道。「下限」為預設選項。

步驟 7.點選儲存。

現在，您已成功為Radio 2 (5 Ghz)配置基本無線電設定