目標

服務品質(QoS)允許您為不同的應用程式、使用者或資料流確定流量的優先順序。它還可以用來保證效能達到指定級別，從而影響客戶端的QoS。QoS通常受以下因素影響：抖動、延遲和丟包。

本文將指導您如何在無線接入點上配置QoS。

適用裝置

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

軟體版本

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.0.1.4 — WAP131、WAP351

- 1.2.0.2 — WAP371、WAP551、WAP561

配置QoS

步驟1.登入到無線接入點的基於Web的實用程式。

步驟2.按一下Wireless > QoS。

附註：對於WAP351和WAP131，請轉至無線>服務品質。

步驟3.（可選）在Radio區域中選擇適當的Radio選項。

附註：WAP131、WAP351、WAP371、WAP551和WAP561提供無線區域。

步驟4.從EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template下拉選單中選擇適當的選項。

- WFA預設—此功能為適用於一般和混合流量的WAP裝置和EDCA站點設定Wi-Fi Alliance(WFA)預設值。

- 針對語音進行最佳化 — 此功能為WAP裝置和EDCA站點設定最適合語音流量的最佳值。

- 自定義 — 此選項允許您根據首選項指定設定。

附註：如果從下拉選單中選擇Custom，請繼續執行步驟5。如果沒有，請繼續執行步驟6。

步驟5.在WAP EDCA區域中配置引數。

- 資料0（語音） — 高優先級隊列，最小延遲。VoIP和流媒體等時間敏感資料將自動傳送到此隊列。

- 資料1（影片） — 高優先順序隊列，中等延遲。時間敏感資料（如視訊資料）將自動傳送到此隊列。

- 資料2（盡力而為） — 中等優先順序隊列、中等吞吐量和延遲。大多數傳統IP資料被傳送到此隊列。

- 資料3（後台） — 最低優先順序隊列，高吞吐量。需要最大吞吐量且對時間不敏感的批次資料將傳送到此隊列。（例如FTP資料）。

- 仲裁幀間空間—資料幀的等待時間。在插槽中測量等待時間。AIFS的有效值為1到255。

- 最小爭用視窗 — 演算法的一個輸入，它確定重試傳輸的初始隨機回退等待時間（視窗）。

- 此值是確定初始隨機回退等待時間的範圍的上限（以毫秒為單位）。

- 生成的第一個隨機數是介於0和此處指定的數字之間的數字。

- 如果在傳送資料幀之前第一隨機回退等待時間到期，則重試計數器增加並且隨機回退值（視窗）加倍。繼續加倍直到隨機回退值的大小達到「最大爭用視窗」中定義的數值。

- 有效值為1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024。該值必須小於「最大爭用視窗」的值。

- 最大爭用視窗 — 隨機回退值加倍的上限（以毫秒為單位）。此倍增過程會一直持續，直到傳送資料幀或達到最大爭用視窗大小為止。

- 達到最大爭用視窗大小後，重試繼續進行，直到達到允許的最大重試次數。

- 有效值為1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024。該值必須高於「最小爭用視窗」的值。

- 最大突發量（僅限WAP） — 一個WAP EDCA引數，僅適用於從WAP流向客戶端站點的流量。該值指定無線網路上資料包突發允許的最大突發長度（以毫秒為單位）。資料包突發是指不傳送報頭資訊而傳輸的多個幀的集合。開銷的減少導致吞吐量和效能提高。有效值為0.0到999。

步驟6:按一下「Save」。

現在，您應該已經成功配置了無線接入點的QoS。