目標

重新啟動或重新啟動無線接入點(WAP)會刪除儲存在易失性儲存器中的日誌。當設定中的某些更改需要重新啟動時，或WAP沒有響應或正常啟動時，將執行此過程。另一方面，將WAP重置為出廠預設設定會清除使用者設定的所有配置，並將裝置恢復為其原始設定。如果需要重新配置大多數WAP設定，建議重置。

本文旨在向您展示如何重新啟動並將WAP重置為出廠預設設定。

適用裝置

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

軟體版本

- 1.0.6.5 - WAP121、WAP321

- 1.0.2.8 - WAP131、WAP351

- 1.0.1.7 - WAP150、WAP361

- 1.3.0.3 - WAP371

- 1.2.1.3 - WAP551、WAP561

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

重新啟動無線接入點

重新啟動WAP有兩種方法：

- 硬體重新啟動

- 通過基於Web的實用程式重新啟動

附註：影象可能因WAP的準確型號而異。以下影象來自WAP321。

硬體重新開機

重新啟動裝置硬體有兩種方法：

- 在裝置連線到電源插座時按POWER按鈕關閉裝置。

附註：只有裝置使用電源介面卡時，POWER按鈕才能正常工作。如果通過乙太網供電(PoE)供電，請拔下乙太網連線三秒鐘，然後將其插回。

- 按下Reset按鈕大約三秒鐘，或直到指示燈熄滅。

通過基於Web的實用程式重新啟動

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Reboot。

步驟2.按一下Reboot按鈕。

步驟3.在確認視窗中按一下OK。

您現在應該已重新啟動裝置。

重置為出廠預設設定

將WAP重置為出廠預設設定有兩種方法：

- 硬體重置

- 通過基於Web的實用程式重置

硬體重置

步驟1.按Reset按鈕超過10秒鐘，直到指示燈熄滅。

步驟2.在指示燈重新亮起時放開Reset按鈕。

通過基於Web的實用程式重置

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Reboot。

步驟2.按一下Reboot To Factory Default 按鈕。

步驟3.在確認視窗中按一下OK。

現在，您應該已將裝置重置為出廠預設設定。