目標

Internet協定第4版(IPv4)是常用的IP編址形式，用於標識網路中的主機，並使用32位格式。Internet協定第6版(IPv6)是旨在取代IPv4格式的下一代IP地址標準。IPv6使用128位編址來解決IPv4中使用的32位編址問題。

此配置有助於通過動態主機配置協定(DHCP)或手動分配IP地址。預設情況下，WAP通過廣播自動請求網路資訊。如果網路中沒有DHCP伺服器，則使用預設IP地址。如果要使用靜態IP地址，必須禁用DHCP客戶端並手動分配IP地址和其他網路資訊。

本文檔的目標是在無線接入點裝置上配置IPv4和IPv6設定。

適用裝置

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

軟體版本

- 1.0.1.4 - WAP131、WAP351

- 1.0.6.2 - WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 - WAP371、WAP551、WAP561

- 1.0.1.2 - WAP150、WAP361

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

配置IPv4

配置IPv4 DHCP

步驟1.登入到基於Web的實用程式，然後根據您的WAP型號選擇LAN > IPv4 Settings或LAN > VLAN和IPv4地址。

WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP571、WAP571E

WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、WAP561

步驟2.在Connection Type區域中，按一下DHCP單選按鈕以自動獲取IP地址。預設情況下選擇此設定。

步驟3.從域名伺服器單選按鈕選擇您的首選DNS配置。DNS是一種協定，通過將域名轉換為裝置各自的IP地址，可幫助裝置通過Internet連線其他電腦和專用網路。

附註：如果啟用DHCP，則DNS配置是可選的。

可用選項定義如下：

- 動態 — WAP從區域網(LAN)上的DHCP伺服器獲取域名伺服器(DNS)地址。 如果選擇此選項，請跳至步驟4。

- 手動 — 允許您在域名伺服器(Domain Name Servers)欄位中手動配置一個或多個DNS伺服器地址。

步驟4.按一下「Save」。

配置靜態IPv4地址

步驟1.按一下靜態IP的單選按鈕。

步驟2.在靜態IP地址欄位中輸入接入點的IP地址。該IP地址應是唯一的，且尚未分配給同一網路中的任何其他裝置。

步驟3.在Subnet Mask欄位中輸入網路的子網掩碼。預設掩碼取決於您選擇的IP地址類別或您用於網路的子網數量。

附註：預設掩碼為255.255.255.0

步驟4.在Default Gateway欄位中輸入預設閘道IP位址。預設網關是當IP地址與路由表中的路由不匹配時使用的電腦節點。然後它會相應地轉發流量。此裝置通常是路由器。若要瞭解如何使用Windows命令提示符查詢連線的裝置的預設網關IP地址，請按一下此處。

步驟5.在Domain Name Server欄位中輸入DNS的IP地址。DNS是一種協定，通過將域名轉換為裝置各自的IP地址，可幫助裝置通過Internet連線其他電腦和專用網路。

附註：還可以在提供的其他欄位中新增其他DNS伺服器IP地址，但它是可選的。如果其中一個伺服器關閉或不可用，則擁有兩個DNS伺服器會很有用。

步驟6.按一下「Save」。

步驟7.如果您以前預配置了設定，則會出現一個彈出視窗，確認無線設定即將更新且可能發生斷開連線。按一下「OK」（確定）。

您現在應該靜態配置了IPv4地址。

配置IPv6

配置IPv6 DHCP

步驟1.登入到基於Web的實用程式，然後選擇LAN > IPv6設定或LAN > IPv6地址。

WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP571和WAP571E

WAP121、WAP321、WAP371、WAP551和WAP561

步驟2.按一下DHCPv6作為IPv6連線型別。IPv6連線型別告知裝置如何獲取IPv6地址。

步驟3.要允許對接入點的IPv6管理訪問，請選中Enable IPv6 Administrative Mode覈取方塊。

步驟4.要通過LAN埠上接收的路由器通告瞭解其IPv6地址和網關，請選中Enable IPv6Auto Configuration Administrative Mode覈取方塊。接入點可以有多個自動配置的IPv6地址。

步驟5.按一下Save。

配置靜態IPv6地址

步驟1.按一下靜態IPv6作為IPv6連線型別，手動為接入點分配IPv6地址。

步驟2.選中IPv6管理模式覈取方塊以啟用IPv6管理訪問。這允許通過IPv6地址訪問裝置管理介面。

步驟3.選中IPv6 Auto Configuration Administrative Mode覈取方塊以在裝置上啟用IPv6自動地址配置。預設情況下啟用。

步驟4.在Static IPv6 Address（靜態IPv6地址）欄位中輸入接入點的IPv6地址。這是唯一的IPv6地址，網路中任何其他裝置都不應使用它。這是一個全域性可路由IPv6地址。

步驟5.在Static IPv6 Address Prefix Length欄位中輸入靜態地址的字首長度。字首長度是一個介於0到128之間的整數，它指定IPv6 IP地址的網路部分。在本示例中，使用48。

附註：這類似於IPv4中的子網掩碼。預設字首長度為0。

步驟6.在Default IPv6 Gateway欄位中輸入預設網關的IPv6地址。

步驟7.在「IPv6域名伺服器」欄位中輸入IPv6 DNS服務器地址。

步驟8.按一下「Save」。

您現在應該已經配置了靜態IPv6設定。