目標

系統事件是一些可能需要注意的活動，需要採取必要的措施以順利運行系統並防止出現故障。這些事件將記錄為日誌。 系統日誌使管理員能夠跟蹤裝置上發生的特定事件。

事件日誌對於網路故障排除、調試資料包流以及監控事件非常有用。這些日誌可以儲存在隨機存取儲存器(RAM)、非易失性隨機存取儲存器(NVRAM)和遠端日誌伺服器上。這些事件通常會在重新啟動時從系統中清除。如果系統意外重啟，除非系統事件儲存在非易失性記憶體中，否則無法檢視這些事件。 如果啟用永續性日誌記錄功能，系統事件消息將寫入非易失性儲存器。

日誌設定定義在網路上記錄各種事件時消息、通知和其他資訊的日誌記錄規則和輸出目標。  此功能會通知負責人員，以便在發生事件時執行必要的操作。日誌還可以通過郵件警報傳送給它們。

本文檔旨在解釋並指導您完成接收系統和事件日誌的不同配置。

適用裝置

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

軟體版本

- 1.0.1.4 — WAP131、WAP351

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371、WAP551、WAP561

- 1.0.1.2 — WAP150、WAP361

- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

配置事件日誌記錄

配置電子郵件警報

步驟1.登入到基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Email Alert。

步驟2.選中Administrative Mode覈取方塊中的Enable，以全域性啟用電子郵件警報功能。

步驟3.在From Email Address欄位中輸入電子郵件地址。該地址顯示為郵件警報的發件人。預設值為null。

附註：強烈建議使用單獨的電子郵件帳戶，而不是使用個人電子郵件來維護隱私。

步驟4.在Log Duration欄位中，輸入電子郵件警報應傳送到所配置電子郵件地址的頻率（以分鐘為單位）。範圍為30-1440分鐘，預設值為30。

步驟5.要設定計畫消息嚴重性，請選擇要傳送的消息的適當型別，如緊急、警報、嚴重、錯誤、警告、通知、資訊或調試。每次日誌持續時間過期時都會傳送這些消息。根據所使用的裝置型號，這些選項在基於Web的實用程式中的顯示方式不同。

對於WAP131、WAP150、WAP351和WAP361，在Scheduled Message Severity覈取方塊上選中相應的消息型別。

對於WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、WAP561、WAP571和WAP571E，在Scheduled Message Severity下拉選單中按一下相應的消息型別。

- 無 — 不傳送消息。

- 緊急 — 當裝置處於危急情況且需要立即注意時，會向使用者傳送此類消息。

- 警報 — 當發生任何與正常配置不同的操作時，會向使用者傳送此類消息。

- 嚴重 — 當連線埠關閉或使用者無法訪問網路時，系統會將此類訊息傳送給使用者。需要立即採取行動。

- 錯誤 — 出現配置錯誤時，此型別的消息將傳送給使用者。

- 警告 — 當其他使用者嘗試訪問受限制區域時，會向使用者傳送此類消息。

- 注意 — 當網路上發生低優先順序更改時，會向使用者傳送此類消息。

- 資訊 — 此型別的消息將傳送給使用者，以描述網路行為。

- 調試 — 此型別的消息將隨網路流量的日誌傳送給使用者。

步驟6.要設定緊急消息嚴重性，請選擇要傳送的適當型別的緊急消息，例如緊急、警報、嚴重、錯誤、警告、通知、資訊或調試。這些消息會立即傳送。根據所使用的裝置型號，這些選項在基於Web的實用程式中的顯示方式不同。

對於WAP131、WAP150、WAP351和WAP361，在Urgent Message Severity覈取方塊上選中相應的緊急消息型別。

對於WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、WAP561、WAP571和WAP571E，在Urgent Message Severity下拉選單中按一下相應的緊急消息型別。

注意：如果選項設定為None，則不會傳送任何消息。

步驟7.在「伺服器IPv4地址/名稱」欄位中輸入郵件伺服器的有效主機名或IP地址。

注意：在下面的示例中，使用了200.168.20.10。

步驟8.從「資料加密」下拉選單中選擇安全模式。可用選項包括：

- TLSv1 — 傳輸層安全版本1是一個加密協定，它為Internet上的通訊提供安全性和資料完整性。

- 開放 — 它是預設加密協定，但沒有資料加密的安全措施。

附註：在此示例中，選擇了TLSv1。如果選擇開啟，請跳至步驟12。

步驟9.在Port欄位中輸入郵件伺服器的埠號。這是用於傳送電子郵件的出站埠號。有效的埠號範圍為0到65535，簡單郵件傳輸協定(SMTP)的預設埠號為465。

步驟10.在Username欄位中輸入身份驗證的使用者名稱。

註：Cisco_1用作示例。

步驟11.在Password欄位中輸入身份驗證的密碼。

步驟12.在「郵件配置」(Message Configuration)下，在「收件人郵件地址1」(To Email Address 1)、「郵件地址2」(2)和「郵件地址3」(3)欄位中輸入所需的郵件地址。

附註：根據要求，您可以輸入所有收件人郵件地址欄位中的值，或只輸入一個郵件地址，並將剩餘地址留空。

步驟13.在Email Subject欄位中輸入電子郵件的主題。主題最多可包含255個字母數字字元。

注意：在本示例中，使用來自AP的日誌消息。

步驟14.按一下測試郵件以驗證配置的郵件伺服器憑據。這會向配置的電子郵件地址傳送一封電子郵件，以檢查配置是否有效。

步驟15.按一下「Save」。

配置日誌設定

此區域在易失性和NVRAM中本地配置系統和事件日誌。

步驟1.登入到接入點基於Web的實用程式以選擇 Administration > Log Settings。

步驟2.（可選）如果要永久儲存日誌，以便在WAP重新啟動時保留設定，請選中 Enable覈取方塊以啟用永續性。當發生不需要的事件或故障時，如果系統意外重新啟動，這一點尤其有用。 最多可在NVRAM中儲存128條日誌消息，之後將覆蓋日誌。

附註：如果未選中「啟用」，日誌將儲存在易失性記憶體中。

步驟3.要設定嚴重性，請選擇要傳送的消息的適當型別，例如「緊急」、「警報」、「嚴重」、「錯誤」、「警告」、「通知」、「資訊」或「調試」。每次日誌持續時間過期時都會傳送這些消息。根據所使用的裝置型號，這些選項在基於Web的實用程式中的顯示方式不同。

對於WAP131、WAP150、WAP351和WAP361，請選中Severity覈取方塊上的相應消息型別。

對於WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、WAP561、WAP571和WAP571E，請從Severity下拉選單中按一下相應的消息型別。

- 無 — 不傳送消息。

- 緊急 — 當裝置處於危急情況且需要立即注意時，會向使用者傳送此類消息。

- 警報 — 當發生任何與正常配置不同的操作時，會向使用者傳送此類消息。

- 嚴重 — 當連線埠關閉或使用者無法訪問網路時，系統會將此類訊息傳送給使用者。需要立即採取行動。

- 錯誤 — 出現配置錯誤時，此型別的消息將傳送給使用者。

- 警告 — 當其他使用者嘗試訪問受限制區域時，會向使用者傳送此類消息。

- 注意 — 當網路上發生低優先順序更改時，會向使用者傳送此類消息。

- 資訊 — 此型別的消息將傳送給使用者，以描述網路行為。

- 調試 — 此型別的消息將隨網路流量的日誌傳送給使用者。

步驟4.在生成日誌消息時，將其置於隊列中以進行傳輸。在 Depth欄位中指定可在易失性儲存器中一次排隊的消息數。一次最多可排隊512條消息。

對於WAP131、WAP150、WAP351和WAP361，請在「深度」(Depth)欄位中輸入深度範圍。範圍為1-1000。  預設值為 1000。

對於WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、WAP561、WAP571和WAP571E，請在「Depth（深度）」欄位中輸入深度範圍。範圍為1-512，預設值為512。在本示例中，使用67。

步驟5.按一下 Save。

附註：接入點通過使用網路時間協定伺服器來獲取時間和日期資訊。此資料採用UTC格式（格林尼治標準時間）。

這些配置應在本地裝置上傳播事件日誌記錄並接收電子郵件警報。