目標

無線電設定用於在無線接入點(WAP)裝置上配置無線無線電天線及其屬性。在WAP被其他WAP包圍的情況下，這些設定很有用，並且需要更改通道模式和頻率等設定以實現平滑通訊。如果鄰近的多個WAP以相同的頻率或通道進行廣播，則傳輸的資料可能會被損壞或取消，從而極大地降低效能。

本文檔的目的是解釋如何在WAP131和WAP351接入點上配置高級無線電設定。

附註：有關如何在WAP131和WAP351上配置基本無線電設定的資訊，請參閱在WAP131和WAP351上配置基本無線電設定一文。

適用裝置

· WAP131

· WAP351

軟體版本

· v1.0.0.39

配置高級無線電設定

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Wireless > Radio。Radio頁面隨即開啟：

步驟2。若要設定進階無線電設定，請在Radio Setting Per Interface區域中選擇要設定的無線電介面。Radio 1(2.4 GHz)與較舊裝置相容並具有較寬的範圍，而Radio 2(5 GHz)則更快但範圍更小。

步驟3.確保所選無線電介面已開啟。要開啟無線電，請選中Basic Settings區域下的Radio欄位中的Enable覈取方塊。

附註：要瞭解有關配置基本無線電設定的詳細資訊，請參閱在WAP131和WAP351上配置基本無線電設定文章。

步驟4.按一下Advanced Settings以顯示所選無線電的高級設定。

系統將顯示Advanced Settings區域。

步驟5.如果在Basic Settings區域的Mode欄位中選擇的模式包含802.11n，則Short Guard Interval Supported下拉式清單將可用。保護間隔是WAP在傳輸之間等待的時間量，防止干擾。保護間隔可以縮短以將吞吐量增加多達10%。如果此欄位可用，請從下拉選單中選擇一個選項；否則，請跳至下一步。

可用選項定義如下：

·是 — 在與也支援短保護間隔的客戶端通訊時，將傳輸時間減少到每400納秒。這是預設選項。

·否 — 將傳輸時間保持為每800納秒。

步驟6.從Protection下拉選單中選擇一個選項。保護功能包含一些規則，用於保證802.11傳輸不會導致對舊站或應用的干擾。

可用選項定義如下：

·自動 — 當舊裝置在WAP裝置的範圍內時啟用保護。這是預設選項。

·關閉 — 禁用保護功能。

步驟7.在信標間隔欄位中，輸入信標幀傳輸之間的毫秒間隔。信標幀宣告無線網路的存在。值必須介於20到2000毫秒之間。預設行為是每100毫秒傳送一次信標幀。

步驟8.在DTIM期間欄位中，輸入介於1到255個信標之間的整數以指定「交付流量資訊對映」(DTIM)期間。DTIM週期指示WAP裝置服務的客戶端在信標幀方面檢查仍有待取回的緩衝資料的頻率。預設值為2，指定客戶端將在第2個信標幀上檢查您的WAP裝置上的緩衝資料。

步驟9.在分段閾值欄位中，輸入介於256和2346位元組的偶數，指定透過網路傳輸的封包大小限制。如果封包超過分段閾值，則會啟用分段功能，且封包會以多個802.11訊框傳送。預設情況下，分段閾值為2346位元組。除非遇到無線電干擾，否則不建議分段。

步驟10.在RTS閾值欄位中，輸入介於0和2347之間的整數以指定請求傳送(RTS)閾值。較低的閾值會更頻繁地傳送資料包，這會導致更高的頻寬消耗和更快速地從網路上的衝突或干擾中恢復。閾值越高，傳送資料包的頻率越低，導致頻寬消耗越低，並且網路上的衝突或干擾導致恢復時間越長。

步驟11.在Maximum Associated Clients欄位中，輸入一次可以連線到WAP的最大客戶端數。範圍為0-200，預設設定為200。

步驟12.在Transmit Power下拉選單中，選擇WAP在廣播時使用的發射功率百分比。較高的百分比更具成本效益，因為它使WAP的範圍最廣，因此覆蓋相同區域所需的接入點較少。低百分比要求裝置彼此靠近，但會減少其他AP之間的重疊和干擾。預設值為100%。

步驟13.在「Fixed Multicast Rate」下拉選單中，為廣播和組播資料包選擇傳輸速率(Mbps)。基本設定中的無線電模式決定了可能值的範圍。選擇自動可讓WAP根據連線的客戶端自動選擇最佳速率。

步驟14.在Legacy Rate Sets表中，選中可用費率下的覈取方塊，以確定支援的和基本費率集。支援的速率集指示WAP支援的速率，而基本速率集是WAP向網路通告以與其它裝置建立通訊的速率。讓WAP裝置廣播其支援速率的子集更有效。速度以Mbps為單位。

附註：若要選擇基本速率，也必須將其選擇為受支援。未選擇為支援的速率不能選擇為基本。

步驟15.（可選）如果要限制通過網路傳輸的資料包數量，請選中Broadcast/Multicast Rate Limiting覈取方塊。預設情況下，此功能被禁用。如果您不想啟用此功能，請跳至步驟16。

步驟16.如果啟用廣播/組播速率限制，則速率限制和速率限制突發欄位將可用。為每個欄位輸入適當的值。

欄位定義為：

·速率限制 — 這是多播和廣播流量的速率限制。此速率以每秒資料包數表示。範圍為1 - 50，預設值為50。

·速率限制突發(Rate Limit Burst) — 這表示允許作為臨時突發傳遞的流量量，即使該流量超過上述最大速率。範圍為1 - 75，預設值為75。

步驟17.在「TSPEC Mode」下拉選單中，為WAP選擇流量規範(TSPEC)模式。TSPEC是從支援QoS（服務品質）的客戶端傳送的，該客戶端請求來自WAP的一定數量的流量。選擇On將啟用TSPEC，WAP將處理來自QoS裝置的流量。Off禁用TSPEC，且QoS裝置沒有優先權。

步驟18.在「TSPEC Voice ACM Mode」下拉選單中，選擇一種模式，該模式用於調整語音接入類別的准入控制強制性(ACM)。選擇On意味著站點在傳送或接收語音資料流之前，必須向WAP傳送頻寬的TSPEC請求。Off允許站點在沒有TSPEC請求的情況下傳送和接收語音流量。

步驟19.在「TSPEC Voice ACM Limit」欄位中，輸入WAP嘗試透過具有語音AC的無線傳輸以取得存取的最大流量數。範圍為0 - 70%，預設值為20%。

步驟20.在TSPEC影片ACM模式下拉選單中，選擇用於調整影片訪問類別的准入控制強制性(ACM)的模式。選擇On意味著站點在傳送或接收視訊資料流之前，必須向WAP傳送頻寬的TSPEC請求。Off 允許站點在沒有TSPEC請求的情況下傳送和接收影片流量。

步驟21.在TSPEC Video ACM Limit欄位中，輸入WAP嘗試通過帶有影片AC的無線傳輸以獲得訪問的最大流量。範圍為0 - 70%，預設值為15%。

步驟22.在TSPEC AP Inactivity Timeout欄位中，輸入WAP裝置在刪除下行鏈路流量規範之前將其檢測為空閒的秒數。範圍為0 - 120秒，預設值為30。輸入0將禁用此功能。

步驟23.在TSPEC Station Inactivity Timeout欄位中，輸入WAP裝置在刪除上行鏈路流量規範之前將其檢測為空閒的秒數。範圍為0 - 120秒，預設值為30。輸入0將禁用此功能。

步驟24.在TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode下拉選單中，選擇是啟用(On)還是禁用(Off)在作為ACM運行的隊列中混合傳統流量。預設情況下，此功能被禁用。

步驟25.按一下Save以儲存變更內容。

步驟26.將出現一個彈出視窗，警告無線連線可能已斷開。按一下OK繼續。