目標

WAP131、WAP351和WAP371上的無線電統計資訊允許您檢視錄製的無線電使用情況資訊。此資訊有助於診斷問題或監控WAP的使用。

本文檔旨在向您展示如何訪問和解釋WAP131、WAP351和WAP371接入點的無線電統計資料。

適用裝置

· WAP131

· WAP351

· WAP371

軟體版本

· v1.0.0.39(WAP131、WAP351)

· v1.1.2.3(WAP371)

訪問無線電設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > Radio Statistics。Radio Statistics頁面隨即開啟：

步驟2.選擇Radio 1(2.4 GHz)或Radio 2(5 GHz)單選按鈕以選擇顯示哪個單選介面統計資訊。

附註：在WAP371上，單選按鈕是單選按鈕1(5 GHz)和單選按鈕2(2.4 GHz)。 無線電1對應於5 GHZ而不是2.4 GHz，無線電2對應於2.4 GHz而不是5 GHz。

將顯示以下資訊：

·接收的資料包 — 所選無線電介面接收的資料包總數。

·傳輸的資料包 — 所選無線電介面傳輸的資料包總數。

·接收的位元組數 — 所選無線電介面接收的位元組總數。

·傳輸的位元組數 — 所選無線電介面傳輸的位元組總數。

· Packets Receive Dropped — 由所選無線電介面接收且被丟棄的資料包數。如果網路太擁塞，或者資料包已損壞，則資料包可能會被丟棄。

· Packets Transmit Dropped — 由所選無線電介面傳輸但被丟棄的資料包數。

· Bytes Receive Dropped — 所選無線電介面接收的已丟棄的位元組數。

·Bytes Transmit Dropped — 由所選無線電介面傳輸的已丟棄的位元組數。

·接收的片段 — 所選無線電介面接收的碎片幀數。分段幀是已拆分為多個部分的幀的一部分。

·傳輸的片段 — 所選無線電介面傳送的碎片幀數。

·接收的組播幀 — 使用在目標MAC地址中設定的組播位接收的MSDU（MAC服務資料單元）幀數。由於設定了組播位，這些幀會被同時傳送到多個目的地。MSDU幀是OSI模型第二層的一部分。

·傳送的組播幀 — 使用目標MAC地址中設定的組播位傳送的MSDU（MAC服務資料單元）幀數。

·重複幀數 — 收到幀的次數，幀中的「序列控制」欄位指示其為重複幀。即，該幀與WAP已接收的另一幀相同。

·失敗的傳輸計數 — 由於傳輸嘗試超過短或長重試限制，MSDU未成功傳輸的次數。WAP會嘗試重新傳送資料包，直到它們超出這些限制之一；使用的限制取決於幀大小，與RTS閾值（用作網路擁塞控制機制）相比。

· FCS錯誤計數 — 在接收的MSDU幀中檢測到的FCS（幀校驗序列）錯誤數。FCS用於檢查幀是否已損壞。

·傳輸重試計數 — 在一個或多個重試後成功傳輸MSDU的次數。

· ACK失敗計數 — 預期時未收到的ACK（確認）幀數。ACK幀響應於先前接收到的資料包而傳送。如果傳送了資料包並且相應的ACK從未到達，則網路可能會擁塞。

· RTS Failure Count — 響應RTS（請求傳送）幀未收到的CTS（允許傳送）幀數。這些幀用於通過協調兩個節點之間的幀傳輸來減少網路衝突。如果傳送了RTS並且相應的CTS從未到達，則網路可能會擁塞。

· WEP無法解密計數 — 由於無線電無法解密而丟棄的幀數。如果幀未加密，或者使用WAP不支援的方法加密，則可以丟棄這些幀。

· RTS成功計數 — 響應RTS幀而收到的CTS幀數。

·多次重試計數 — 一次或多次重試後成功傳輸MSDU的次數。

·幀傳輸計數 — 成功傳輸的MSDU幀數。

步驟3.按一下Refresh按鈕刷新頁面並顯示最新資訊。