目標

「密碼複雜性」頁面可用來修改用來存取組態公用程式之密碼的複雜性需求。複雜的密碼可以增強安全性。

本文檔的目的是解釋如何在WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP371和WAP571存取點上配置口令複雜性。

適用裝置

· WAP131

· WAP150

· WAP351

· WAP361

· WAP371

· WAP571

軟體版本

· 1.0.2.15 (WAP131、WAP351)

· 1.1.0.9 (WAP150、WAP 361)

· 1.3.0.6 (WAP371)

· 1.0.1.12 (WAP571)

配置密碼複雜性

步驟 1.登入Web配置實用程式，選擇System Security > Password Complexity。此時將打開密碼複雜性頁：

步驟 2.選中Password Complexity欄位中的Enable覈取方塊以啟用口令複雜性。如果不想啟用密碼複雜性，請取消選中覈取方塊，然後跳到步驟7。依預設會核取它。

步驟 3.在Password Minimum Character Class下拉選單中，選擇必須在密碼字串中表示的最小字元類數。這些可能的類別包括大寫字母、小寫字母、數字和特殊字元。預設值為3。

步驟 4.在Password Different From Current欄位中，如果您希望使用者在密碼過期時輸入不同於當前密碼的密碼，請選中Enable覈取方塊。取消核取此選項可讓使用者在密碼過期時重複使用相同的密碼。依預設會核取它。

步驟 5.在Maximum Password Length欄位中，輸入密碼的最大字元數。範圍為64 ― 80，預設值為64。

步驟 6.在Minimum Password Length欄位中，輸入密碼可以包含的最小字元數。範圍為0 ― 32，預設值為8。

步驟 7.在口令老化支援欄位中，選中啟用覈取方塊以使口令在設定的時間段後過期。如果您不希望口令過期，請取消選中此覈取方塊，然後跳到步驟9。依預設會核取它。

步驟 8.在Password Aging Time欄位中，輸入新密碼到期之前的天數。範圍為1 ― 365，預設值為180。

步驟 9.點選儲存儲存更改。您將從Web配置實用程式註銷，必須重新輸入新的登入資訊以重新獲得訪問許可權。