目標

Internet協定第4版(IPv4)是第四種修訂協定，用於通過Internet路由流量並提供不同網路之間的通訊。IPv4使用32位（4位元組）IP位址作為網路裝置的識別碼，以便它們之間可以連線。IPv4設定允許您通過動態主機配置協定(DHCP)分配IP地址或手動配置靜態IP。

本文檔的目的是解釋如何在WAP131和WAP351裝置上配置IPv4設定。

適用裝置

· WAP131

· WAP351

軟體版本

•1.0.0.39

IPv4設定

步驟1.登入到接入點配置實用程式並選擇LAN > IPv4設定。此時將開啟「IPv4設定」頁面：

步驟2.在Connection Type欄位中，按一下所需的單選按鈕以指定裝置獲取IP地址的方式。預設情況下，WAP裝置上的DHCP客戶端自動廣播網路資訊請求。如果要使用靜態IP地址，必須禁用DHCP客戶端並手動配置IP地址和其他網路資訊。

可用選項定義如下：

· DHCP - LAN上的DHCP伺服器將IP地址分配給WAP裝置。如果選擇此選項，請繼續執行DHCP部分的第1步。

·靜態IP — 手動配置IPv4地址。IPv4地址的格式應類似於xxx.xxx.xxx.xxx(192.0.2.10)。 如果選擇此選項，請跳至靜態IP一節的步驟1。

DHCP

步驟1.在Domain Name Servers欄位中單選所需的按鈕。域名系統(DNS)是一種協定，通過將域名轉換為裝置各自的IP地址，幫助裝置通過Internet訪問其他電腦和專用網路。

可用選項定義如下：

·動態 — WAP裝置從LAN上的DHCP伺服器獲取DNS伺服器地址。如果選擇此選項，請跳至步驟3。

·手動 — 允許您在域名伺服器(Domain Name Servers)欄位中手動配置一個或多個DNS伺服器地址。

步驟2.（可選）如果您選擇Manual單選按鈕，請在可用欄位中輸入DNS伺服器的IP地址。雖然有兩個可用欄位，但只需要一個地址；輸入第二個地址是可選的。如果其中一台伺服器關閉或不可用，則使用兩個DNS伺服器可能很有用。

步驟3.按一下Save以儲存設定。

步驟4.如果更改了任何設定，將顯示一個彈出視窗，警告可能斷開連線。按一下「OK」以套用您的設定。

靜態IP

步驟1.在靜態IP地址欄位中輸入接入點的IP地址。您分配的IP地址不應分配給同一網路中的任何其他裝置。

步驟2.在Subnet Mask欄位中輸入網路的子網掩碼。預設掩碼取決於您選擇的IP地址類別或您用於網路的子網數量。

步驟3.在Default Gateway欄位中輸入預設網關IP地址。預設網關是當IP地址與路由表中的路由不匹配時使用的電腦上的節點。接著，預設閘道會適當地轉送流量。預設網關通常是路由器。要瞭解如何查詢預設網關的IP地址，請參閱使用Windows命令提示符確定已連線裝置的IP地址一文。

步驟4.在「域名伺服器」欄位中輸入域名系統(DNS)伺服器的IP地址。在Domain Name Servers欄位中按一下所需的單選按鈕。域名系統(DNS)是一種協定，通過將域名轉換為裝置各自的IP地址，幫助裝置通過Internet訪問其他電腦和專用網路。您也可以在提供的另一個欄位中新增另一個DNS伺服器IP地址，但它是可選的。如果其中一台伺服器關閉或不可用，則使用兩個DNS伺服器可能很有用。

步驟5.按一下Save以儲存設定。

步驟6.如果更改了任何設定，將顯示一個彈出視窗，警告可能斷開連線。按一下「OK」以套用您的設定。