目標

新韌體提供裝置的例行升級，包括功能特性和安全性改進。有時，較新的韌體會省略較舊的韌體所具有的設定。對於WAP121和WAP321，已在較新的韌體中禁用Telnet和SSH設定。

本文檔說明如何降級WAP121和WAP321上的韌體

注意：降低產品韌體的級別可能會導致效能和安全性損失。你自擔風險。

適用裝置

· WAP121

· WAP321

軟體版本

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

降級WAP121上的韌體

步驟1.登入到Web配置實用程式助手。導覽至Administration > Upgrade Firmware。此時將開啟Upgrade Firmware頁面：

步驟2.選擇上傳新韌體時要使用的傳輸方法：

· HTTP/HTTPS — 選擇要從電腦載入到裝置上的目標韌體版本。如果您選擇了HTTP/HTTPS，請轉到步驟3。

· TFTP — 選擇要從TFTP伺服器載入到裝置上的目標韌體版本。如果您希望在同一韌體上運行許多不同的WAP裝置，TFTP非常有用。如果已選取TFTP，請前往步驟4。

步驟3.如果您選擇了HTTP/HTTPS，請選擇「瀏覽」找到要降級到的韌體。可下載的WAP121韌體清單位於此處,WAP321位於此處。選擇韌體版本後，請轉至步驟6。

步驟4.在Source File Name欄位中輸入要載入到裝置上的檔案的名稱。

步驟5.在「TFTP伺服器IPv4地址」欄位中輸入要從中獲取韌體的伺服器的IP地址。

註:TFTP伺服器IPv4可能與上面圖中所示的不同。

步驟6.選擇螢幕底部的Upgrade按鈕

注意：這可能需要幾分鐘。升級頁面時，請不要刷新頁面或導航到其他頁面。