目標

客戶端服務品質(QoS)功能包含差異化服務(DiffServ)支援，允許您對網路流量進行分類和管理。diffserv的配置以類對映的配置開始，類對映根據IP協定和其他標準對流量進行分類。配置類對映至關重要，這樣重要流量就可以分成不同的類，並獲得更高的優先順序。對於典型的網際網路應用（如電子郵件和檔案傳輸），可以接受服務稍有下降，但對於語音呼叫和影片流等應用，任何服務下降都有不良影響。

本文說明了如何在WAP121和WAP321接入點上建立和配置IPv6類對映。

適用裝置

· WAP121

· WAP321

軟體版本

· v1.0.3.4

建立IPv6類對映

步驟1.登入到Access Point Configuration Utility，然後選擇Client QoS > Class Map。將開啟「類對映」頁：

步驟2.在「類對映名稱」欄位中輸入類對映的名稱。

步驟3.從Match Layer 3 Protocol下拉選單中選擇IPv6協定，以僅將類對映應用於WAP裝置上的IPv6流量。

附註：有關IPv4類對映的資訊，請參閱在WAP121和WAP321接入點上建立並配置基於IPv4的類對映一文。

步驟4.按一下Add Class Map新增新類對映。

配置IPv6類對映

按照下面給出的步驟在Match Criteria Configuration區域中配置參數。

步驟1.從Class Map Name下拉選單中選擇必須為其完成配置的類對映。

附註：以下所有步驟都是可選的。將啟用選中的覈取方塊。如果您不想應用特定規則，請取消選中此框。

步驟2.檢查所有IP資料包的Match Every Packet覈取方塊，以匹配每個幀或資料包的類對映，無論幀或資料包的內容如何；否則，取消選中Match Every Packet覈取方塊。

時間分配器：如果選中Match Every Packet，請跳至步驟16。

步驟3.選中Protocol覈取方塊以檢視協定匹配條件。如果選中Protocol（協定）覈取方塊，請按一下其中一個單選按鈕。

·從清單中選擇 — 從清單中選擇所需的協定。可用選項包括IP、ICMP、IPv6、ICMP、ICMPv6、IGMP、TCP和UDP。

·與值匹配 — 對於清單中未出現的協定。輸入從0到255的標準IANA分配的協定ID範圍。

步驟4.選中源IPv6地址覈取方塊，以在匹配條件中包含源的IP地址。如果選中源IPv6地址覈取方塊，請在源IPv6地址欄位中輸入源IP地址，並在源IPv6字首長度欄位中輸入源字首長度。

步驟5.選中Destination IPv6 Address覈取方塊，以在匹配條件中包含目標的IP地址。如果選中目標IPv6地址覈取方塊，請在目標IPv6地址欄位中輸入目標IP地址，並在目標IPv6字首長度欄位中輸入目標字首長度。

步驟6.選中IPv6 Flow label複選框，以在匹配條件中包含IPv6流標籤。在IPv6流標籤(Flow Label)欄位中輸入範圍從00000到FFFFF的數字。IPv6流標籤存在於IPv6報頭中，用於標籤需要源進行特殊處理的IPv6資料包。

步驟7.選中IP DSCP覈取方塊以在匹配條件中包括IP DSCP值。如果選中IP DSCP覈取方塊，請按一下以下單選按鈕之一。

·從清單中選擇 — 從從清單中選擇下拉選單中選擇IP DSCP值。

·與值匹配 — 在與值匹配欄位中輸入DSCP值，範圍從0到63。

步驟8.選中Source Port覈取方塊以在匹配條件中包括源埠。如果選中了Source Port覈取方塊，請按一下以下單選按鈕之一。

·從清單中選擇埠 — 從清單選擇下拉清單中選擇源埠。

·與連線埠相符 — 適用於清單中未出現的來源連線埠。輸入範圍為0到65535的埠號。此範圍包括三種不同型別的埠。

- 0到1023 — 公認埠。這些埠廣泛應用於多種型別的網路服務中。

- 1024到49151 — 註冊埠。這些連線埠用於特定服務，只能透過向Internet編號指派機構(IANA)提出要求來取得。

- 49152 to 65535 — 動態和/或專用埠。這些連線埠僅用於臨時用途。

步驟9.選中Destination Port覈取方塊以在匹配條件中包括目標埠。如果選中目的地埠覈取方塊，請按一下以下單選按鈕之一。

·從清單中選擇 — 從從清單中選擇下拉選單中選擇目標埠。

·與連線埠相符 — 適用於清單中未出現的目的地連線埠。在Match to Port欄位中輸入範圍從0到65535的埠號。該範圍包括三種不同型別的埠。

- 0到1023 — 公認埠。這些埠廣泛應用於多種型別的網路服務中。

- 1024到49151 — 註冊埠。這些連線埠用於特定服務，只能透過向Internet編號指派機構(IANA)提出要求來取得。

- 49152 to 65535 — 動態和/或專用埠。這些連線埠僅用於臨時用途。

步驟10.選中EtherType覈取方塊，將匹配條件與乙太網幀報頭中的EtherType值進行比較。如果選中了EtherType覈取方塊，請按一下以下單選按鈕之一。

·從清單中選擇 — 從下拉選單中選擇協定。可用的選項包括appletalk、arp、IPv4、IPv6、IPx、netbios和pppoe。

·與值匹配 — 用於自定義協定識別符號。輸入從0600到FFFF的識別符號。

步驟11.選中Class of Service覈取方塊，將802.1p使用者優先順序與乙太網幀進行比較。在「服務類別」欄位中輸入從0到7的優先順序。

· 0 — 盡最大努力。

·1 — 背景。

· 2 — 備件。

·3 — 卓越的努力。

·4 — 受控負載。

· 5 — 影片。

· 6 — 語音。

· 7 — 網路控制。

步驟12.選中Source MAC Address覈取方塊，將源MAC地址與乙太網幀進行比較。如果選中此覈取方塊，請在源MAC地址欄位中輸入源MAC地址，並在源MAC掩碼欄位中輸入源MAC掩碼。

注意：源MAC掩碼指定要與乙太網幀比較源MAC地址中的哪些位。

步驟13.選中Destination MAC Address覈取方塊，將目標MAC地址與乙太網幀進行比較。如果選中此覈取方塊，請在目標MAC地址欄位中輸入目標MAC地址，並在目標MAC掩碼欄位中輸入目標MAC掩碼。

注意：目標MAC掩碼指定要與乙太網幀比較目標MAC地址中的哪些位。

步驟14.選中VLAN ID覈取方塊，確定與IP資料包匹配的VLAN ID。在VLAN ID欄位中輸入範圍從0到4095的VLAN ID。

步驟15.要刪除類對映，請選中Delete Class Map覈取方塊。

步驟16.按一下「Save」。