目標

本文檔的目的是在WAP裝置上配置IPv4設定。此配置有助於通過動態主機配置協定(DHCP)或手動分配IP地址。預設情況下，WAP121/WAP321上的DHCP客戶端自動廣播網路資訊請求。如果網路中沒有DHCP伺服器，則使用預設IP。如果要使用靜態IP地址，必須禁用DHCP客戶端，並手動分配IP地址和其他網路資訊。

適用裝置

- WAP121

- WAP321

軟體版本

- 1.0.3.4

IPv4設定

步驟1.登入到接入點配置實用程式並選擇LAN > VLAN和IPv4地址。「VLAN and IPv4 Address」頁面隨即開啟。滾動到IPv4設定區域。

步驟2.按一下所需的單選按鈕以選擇連線型別。連線型別告知裝置如何獲取IP地址。

· DHCP - DHCP伺服器將IP地址分配給裝置。如果您選擇DHCP選項，請轉至DHCP。

·靜態IP — 如果要將IPv4地址手動分配給裝置。如果您選擇靜態IP，請轉至靜態IP。

DHCP

步驟1.在Domain Name Servers欄位中按一下所需的單選按鈕。網域名稱系統(DNS)是一種協助裝置透過網際網路連線其他電腦和私人網路的通訊協定，因為它可以將網域名稱轉換為其各自的IP位址。可能的值為：

·動態 — 從DHCP伺服器請求主DNS伺服器和輔助DNS伺服器地址。

·手動 — 在「域名伺服器」欄位中手動輸入DNS伺服器IP地址。最多可以輸入兩個DNS伺服器IP地址，但第二個地址是可選的。

步驟2.按一下Save以儲存設定。

靜態IP

步驟1.在Static IP Address欄位中輸入接入點的IP地址。您分配的IP地址不應分配給同一網路中的任何其他裝置。

步驟2.在Subnet Mask欄位中輸入網路的子網掩碼。預設掩碼取決於您選擇的IP地址類，或者取決於您用於網路的子網數量

步驟3.在Default Gateway欄位中輸入預設網關IP地址。預設網關是電腦網路上的節點，當IP地址與任何其他路由都不匹配時，網路使用該節點進行路由。接著，預設閘道會適當地轉送流量。預設網關通常是路由器。

步驟4.在「域名伺服器」欄位中輸入域名系統(DNS)伺服器的IP地址。網域名稱系統(DNS)是一種協助裝置透過網際網路連線其他電腦和私人網路的通訊協定，因為它可以將網域名稱轉換為其各自的IP位址。Internet服務提供商(ISP)通常提供此地址。還可以在提供的其他欄位中新增其他DNS伺服器IP地址，但它是可選的。

步驟5.按一下Save以儲存設定。