目標

無線電設定用於在無線接入點(WAP)裝置中配置無線無線電天線及其屬性，使得通訊可以快速、無擁塞，並且針對實施中的所需網路設定進行定製。當WAP被其他WAP包圍時，並且需要更改通道模式和頻率等設定以實現平穩通訊時，此配置非常有用。這可確保其通道不會相互干擾。本文說明如何在WAP121和WAP321接入點上配置全域性和基本無線電設定。

附註：如果要配置高級無線電設定，請參閱WAP121和WAP321接入點上的高級無線無線電設定一文，瞭解更多資訊。

適用裝置

· WAP121

· WAP321

軟體版本

•1.0.3.4

無線電配置

步驟1.登入到Access Point Configuration Utility，然後選擇Wireless > Radio。Radio 頁面隨即開啟：

全域性設定

步驟1.在Global Settings區域中，在Traffic Specification(TSPEC)Violation Interval欄位中輸入時間間隔（以秒為單位）。這是WAP通過系統日誌和SNMP陷阱向不符合強制性准入控制程式的關聯客戶端報告的間隔。TSPEC是從客戶端傳送到AP的流量規範，該AP請求其所代表的資料的網路訪問量。

附註：有關系統日誌的詳細資訊，請參閱WAP121和WAP321接入點上的日誌設定配置和狀態文章。

步驟2.若要儲存設定，請滾動到Radio頁面的底部，然後按一下Save。

基本無線電設定配置

步驟1.選中Radio欄位中的Enable覈取方塊以啟用無線電介面。

MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

附註：如果您的裝置是WAP321，則轉到WAP321，否則轉到WAP121，因為在WAP321中，一些其他模式已新增到正常WAP121模式中

WAP121

步驟1.從Mode下拉選單中選擇所需的無線電模式。WAP121提供以下三種模式：

· 802.11b/g — 只有802.11b和802.11g支援的客戶端可以連線到WAP裝置。選擇此模式時，客戶端可獲取至少11 Mbps頻寬。

· 802.11b/g/n — 所有在2.4 GHz頻率下運行的客戶端（例如802.11b、802.11g和802.11n客戶端）均可連線到WAP。此模式的資料速率可能高達75 Mbps。

· 2.4 GHz 802.11n — 只有802.11n客戶端（在2.4 GHz頻率下運行）可以連線到WAP。此模式的資料速率至少為54 Mbps。

附註：所有802.11n模式對VAP安全模式的選項都有一定的限制。它強制將某些模式的安全性設定為無，或在資料加密技術中啟用CCMP(AES)密碼套件。此資訊將在某些配置中使用，例如工作組網橋的配置。有關工作組網橋的配置，請參閱在WAP121和WAP321接入點上配置工作組網橋文章。

附註：如果您已選擇802.11b/g作為無線電模式，請跳至步驟4。

步驟2.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種頻寬型別：20MHz和20/40 MHz，用於提高資料速率。

附註：802.11n是唯一一個除了可用於其它模式的傳統20 MHz通道外，還允許40 MHz通道的規範。

附註：如果您已選擇20 MHz，請跳至步驟4。

步驟3.將接入點配置為使用40 MHz通道頻寬時，可以將主通道的位置指定為40 MHz通道的上半部分或下半部分。當您選擇40 MHz通道時，通道選擇總是引用主通道。在Primary Channel下拉選單中，選擇一個選項：

·上行 — 將40 MHz頻段中的上行20 MHz通道設定為主通道。

·較低 — 將40 MHz頻段內的較低20 MHz通道設定為主通道。

步驟4.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的radio spectrum部分。下拉選單具有auto和1到11範圍內的通道。請確保多個接入點沒有相同的通道和SSID。通道被劃分在下主通道和上主通道之間。第一1-7通道位於下主通道之下，5-11通道位於上主通道之下。如果您選擇802.11 b/g，則從1到11的所有通道都將顯示在Channel下拉選單中。

附註：如果選擇自動，WAP將掃描可用通道，並選擇檢測到最少流量的通道。

步驟5.按一下Save以儲存設定。

WAP321

步驟1.從Mode下拉選單中選擇所需的無線電模式。WAP321提供以下六種模式：

· 802.11a — 只有802.11a支援的客戶端可以連線到WAP裝置。這些裝置的資料速率可能至少為6到54 Mbps。

· 802.11b/g — 只有802.11b和802.11g支援的客戶端可以連線到WAP裝置。選擇此模式時，客戶端可獲取至少11 Mbps頻寬。

· 802.11a/n — 只有802.11a和802.11n支援的客戶端可以連線到WAP裝置。

· 802.11b/g/n — 所有在2.4 GHz頻率下運行的客戶端（例如802.11b、802.11g和802.11n客戶端）均可連線到WAP。此模式的資料速率可能高達75 Mbps。

· 5 GHz 802.11n — 只有802.11n客戶端以5.0 GHz頻率運行，可以連線到WAP裝置。

· 2.4 GHz 802.11n — 只有802.11n客戶端（在2.4 GHz頻率下運行）可以連線到WAP。此模式的資料速率至少為54 Mbps。

附註：所有802.11n模式對VAP安全模式的選項都有一定的限制。它強制將某些模式的安全性設定為無，或在資料加密技術中啟用CCMP(AES)密碼套件。此資訊將在某些配置中使用，例如工作組網橋的配置。有關工作組網橋的配置，請參閱在WAP121和WAP321接入點上配置工作組網橋文章。

附註：如果您已選擇802.11b/g或802.11a作為無線電模式，請跳至步驟4。

步驟2.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種頻寬型別：20MHz和20/40 MHz，用於提高資料速率。

附註：除了可用於其它模式的傳統20 MHz通道外，802.11n是唯一允許40 MHz寬通道的規格。

附註：如果您已選擇20 MHz，請跳至步驟4。

步驟3.將接入點配置為使用40 MHz通道頻寬時，可以將主通道的位置指定為40 MHz通道的上半部分或下半部分。當您選擇40 MHz通道時，通道選擇總是引用主通道。

·上行 — 將40 MHz頻段中的上行20 MHz通道設定為主通道。

·較低 — 將40 MHz頻段內的較低20 MHz通道設定為主通道。

步驟4.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的radio spectrum部分。下拉選單為auto，通道範圍為1到11。請確保多個接入點沒有相同的通道和SSID。這些通道被劃分在下主通道和上主通道之間。第一1-7通道位於下主通道之下，5-11通道位於上主通道之下。如果您選擇802.11 b/g，則從1到11的所有通道都會顯示在Channel下拉選單中。對於模式802.11a、802.11a/n和5 GHz 802.11n通道，與模式的其他部分相比是不同的。

附註：如果選擇自動，WAP將掃描可用通道，並選擇檢測到最少流量的通道。

步驟5.按一下Save以儲存設定。