目標

無線電統計資訊提供有關接入點(AP)無線電介面上傳送和接收的資料包和位元組計數器的資訊。當您遇到速度問題、網路擁塞或連線問題時，這很有用。此資訊可縮小網路中發生的問題範圍並加以解決。

本文幫助您檢視有關WAP121和WAP321接入點的無線電統計資訊的資訊。

適用裝置

· WAP121

· WAP321

軟體版本

•1.0.3.4

無線電統計

步驟1.登入到接入點配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > Radio Statistics。Radio Statistics頁面隨即開啟：

以下資訊顯示在Radio Statistics區域下：

·接收的資料包 — 顯示AP接收的資料包數。

·接收的位元組數 — AP接收的位元組數如圖所示。

·傳輸的資料包 — 顯示AP傳輸的資料包數。

·傳輸的位元組數 — AP傳輸的位元組數。

· Packets Receive Dropped — 顯示AP由於過載而接收和丟棄的資料包數。

· Bytes Receive Dropped — 顯示接收和丟棄的AP位元組數。

· Packets Transmit Dropped — 顯示AP傳輸但被丟棄的資料包數。

·Bytes Transmit Dropped — 顯示的AP已傳輸但已丟棄的位元組數。

·接收的片段 — 顯示AP接收的幀片數。

·傳輸的片段 — 顯示AP傳輸的訊框的片段數量。

·接收的組播幀 — 顯示AP接收的組播幀數。

·傳輸的多播幀 — AP傳輸的多播幀數如圖所示。

·重複幀計數 — 收到具有序列控制欄位的幀的次數，該欄位表示它是重複幀。

·失敗的傳輸計數 — 由於傳輸嘗試可能已超過短或長重試限制，MSDU幀未傳輸的次數。

附註：MAC服務資料單元(MSDU)是一種幀聚合型別，用於將兩個或多個資料幀分組到一個大型幀中，以提高吞吐量。

·傳輸重試計數 — AP在重試時成功傳輸MSDU的次數。

·多次重試計數 — AP在多次重試後成功傳輸MSDU的次數。

· RTS成功計數 — 顯示AP響應RTS幀而接收的CTS幀數。

附註：如果網路資料包的大小大於當前閾值，則要傳送資料幀的源節點最初傳送傳送幀(RTS)請求，而目的節點在傳送允許傳送(CTS)幀時確認。

· RTS失敗計數 — 顯示響應RTS幀時未能收到的CTS幀數。

· ACK失敗計數 — 顯示無法接收的ACK幀數。

· FCS錯誤計數 — 顯示在收到的MPDU幀中檢測到的幀校驗序列(FCS)錯誤數。

·傳輸的幀 — 顯示成功傳輸的MSDU幀數。

· WEP無法解密計數 — 由於AP無法解密或由於未加密而被丟棄的幀數。

附註：有線等效保密(WEP)是一種安全協定，在對從一個端點傳輸到另一個端點的資料進行加密時提供安全保護。

步驟2.（可選）若要顯示當前資訊，請按一下刷新。