目標

遠端訪問撥入使用者服務(RADIUS)是一種用於限制使用者訪問電腦網路的機制。RADIUS伺服器會檢查使用者輸入的密碼，並根據指定的密碼來允許或拒絕存取。例如，在大學校園中安裝了公共無線(Wi-Fi)網路。每個人都不能使用這些網路，只有大學向其提供密碼的學生才能訪問網路。

本文說明如何連線到WAP121和WAP321接入點上的RADIUS伺服器。

適用裝置

· WAP121

· WAP321

軟體版本

•1.0.3.4

RADIUS伺服器

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇System Security > RADIUS Server。此時將開啟「RADIUS伺服器」頁面：

步驟2.根據Server IP Address Type欄位中的RADIUS伺服器的IP地址型別，按一下所需的單選按鈕。可用選項包括：

· IPv4 - RADIUS伺服器支援IPv4 IP地址型別。

· IPv6 - RADIUS伺服器支援IPv6 IP地址型別。

時間分配器： 如果上一步按一下了IPv6，請跳至步驟5。

步驟3.在Server IP Address-1欄位中輸入主RADIUS伺服器的IP地址。這是使用者嘗試連線到的RADIUS伺服器的IPv4位址，以便進行驗證和存取WAP。如果要輸入其他IP地址作為主RADIUS伺服器的備份，請在IP Address-2到IP Address-4欄位中輸入地址。

步驟4.在Key-1欄位中輸入伺服器IPv4地址的密碼金鑰。如果要為備份RADIUS伺服器輸入其他金鑰，則在Key-2到Key-4欄位中輸入。這是WAP和RADIUS伺服器之間共用的金鑰，應該與RADIUS伺服器上配置的金鑰匹配。金鑰可以包含字母數字和特殊字元，長度為1到64個字元。

步驟5.在Server IPv6 Address-1欄位中輸入主RADIUS伺服器的IPv6地址。如果要輸入其他IPv6地址以備份主RADIUS伺服器，請輸入IPv6 Address-2 to IPv6 Address-4欄位。

步驟6.在Key-1欄位中輸入伺服器IPv6地址的密碼金鑰。如果要為備份RADIUS伺服器輸入其他金鑰，請輸入Key-2到Key-4欄位。金鑰可以包含字母數字和特殊字元，長度為1到64個字元。

步驟7。（可選）如果您希望RADIUS伺服器記錄有關各個撥入連線的資訊，請選中RADIUS Accounting欄位中的Enable覈取方塊。

步驟8.按一下「Save」。