目標

本文說明如何執行標準重新引導，以及如何在WAP121和WAP321存取點上重設為出廠預設值。當設定中的某些更改需要重新啟動或裝置被凍結時，將重新啟動或重新啟動網路裝置。重新啟動的後果將導致刪除易失性記憶體中的日誌。重新啟動後反映網路裝置的配置設定。出廠預設重置用於刪除網路裝置上的運行/當前配置設定，並將其恢復為原始預設設定。當需要重新配置整個裝置時，建議使用出廠預設重置；如果您忘記了密碼，無法通過任何方法（如telnet）進行恢復，也建議使用出廠預設重置。

適用裝置 |韌體版本

- WAP121 | 1.0.3.4(下載最新版)

- WAP321 | 1.0.3.4(下載最新版)

重置為出廠預設設定

有兩種方法可重設為出廠預設設定為出廠預設設定：

- 硬體重置

- 通過Web配置實用程式進行出廠預設重置

硬體重置

步驟1.使用引腳按住位於裝置背面的Reset按鈕大約十秒。

接入點會重新載入並設定為預設配置設定。

步驟2.啟動Web瀏覽器，如Internet Explorer或Mozilla Firefox。在URL欄中鍵入預設靜態IP地址192.168.1.245，然後按Enter。要到達該IP地址，請確保您的電腦位於192.168.1.xxx網路上。

如果您的網路具有DHCP伺服器，則WAP的出廠預設IP地址配置為DHCP。如果沒有DHCP伺服器，接入點將在60秒後回退到預設靜態IP地址。

步驟3.使用預設憑據登入。預設使用者名稱是cisco，預設密碼是cisco。

Web配置實用程式出廠預設重置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Reboot。Reboot頁面隨即開啟：

步驟2.按一下「Reboot To Factory Default」，重新啟動存取點，並將裝置回覆為出廠預設設定。重新引導至出廠預設設定後，所有儲存的配置都將丟失。

步驟3.出現「確認」視窗。按一下確定繼續重新啟動至出廠預設設定。

重新啟動接入點

重置接入點有兩種方法：

·硬體重置

·使用Web配置實用程式重置

按硬體重新啟動接入點

步驟1.按電源按鈕關閉裝置。10秒過後，再次按電源按鈕以重新開啟裝置。

接入點會重新啟動並刷新。

通過Web配置實用程式重新啟動接入點

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Reboot。Reboot頁面隨即開啟：

步驟2.按一下Reboot以重新啟動裝置。

步驟3.出現確認視窗。按一下「OK」，繼續重新啟動裝置。

如果您想閱讀關於同一主題的文章，請勾選Reboot and Reset the Wireless Access Point to Factory Default Settings。