目標

複製/儲存設定用於將配置從易失性儲存器儲存或複製到非易失性儲存器。 對裝置所做的配置更改儲存在運行配置（易失性儲存器）中，並在裝置重新啟動後刪除。要保留這些配置，必須將運行配置複製到啟動配置（非易失性記憶體）或儲存在其他裝置上。

本文說明如何在WAP121和WAP321存取點內複製和儲存配置檔案。

適用裝置

· WAP121

· WAP321

軟體版本

· v1.0.3.4

複製/儲存組態檔

步驟 1.登入到Web配置實用程式，並選擇Administration > Copy/Save Configuration。此時將打開複製/儲存配置頁：

步驟 2.在Source File Name欄位中，按一下需要複製的相應配置檔案單選按鈕。

· 啟動配置—儲存到快閃記憶體的配置檔案。此檔案儲存在NVRAM中，且內容會在重新開機後保留。

· 備份組態—儲存在存取點上做為備份使用的額外組態檔。

· 映象配置-如果運行配置至少未修改24小時，則系統會自動將其儲存到映象配置檔案中，並生成嚴重性警告日誌消息，指示新的映象配置可用。此功能允許管理員在將配置儲存到啟動配置檔案型別之前檢視其早期版本，或者將映象配置檔案型別複製到另一個配置。即使重新啟動後，如果裝置無法使用啟動/備份啟動，然後使用映象配置啟動，映象配置也會保留。

步驟 3.在Destination File Name欄位中，按一下作為目標的相應配置檔案單選按鈕。

· 啟動組態—使用選擇的來源組態檔覆寫啟動組態檔。

· 備份組態—使用選擇的來源組態檔覆寫備份組態檔。

步驟 4.按一下Save儲存設定。