目標

系統摘要可讓使用者瞭解存取點的基本資訊，例如硬體和軟體資訊。本文檔幫助檢視Cisco WAP121和WAP321存取點上的系統摘要狀態。

適用裝置

· WAP121

· WAP321

軟體版本

· v1.0.1.10 [WAP121和WAP321]

系統摘要狀態

步驟 1.登入存取點配置實用程式，選擇Status and Statistics > System Summary。

下列資訊會顯示在「系統摘要」區域下：

· PID VID -顯示存取點的產品識別符號(PID)和版本識別符號(VID)。

· 序號—顯示存取點的序號。

· 基本MAC地址—顯示存取點的MAC地址。

· 韌體版本—顯示存取點的目前韌體版本。

· 韌體MD5校驗和—顯示當前韌體的消息摘要5 (MD5)校驗和。此校驗和是在韌體升級完成後建立的雜湊值。建立此專案是為了檢查下載韌體的網站所提供的總和檢查碼雜湊值。如果雜湊值相符，則表示韌體已成功下載。

注意：MD5號碼用於驗證韌體的完整性。

· 主機名稱—顯示指定給裝置的主機名稱。

· 系統正常運行時間—顯示存取點自上次重新啟動以來持續運行的時間（以天、小時和分鐘為單位）。

· 系統時間—顯示目前的系統時間。

第2步：（可選）點選刷新檢視頁面的最新狀態。