目標

本文的目標是提供有關思科企業無線(CBW)150系列中社群媒體訪客身份驗證的重要更新。

適用裝置 |軟體版本

- CBW150AX | 10.3.2.0(下載最新版)

更新

在執行韌體版本10.3.2.0的CBW150系列中，已暫時停用透過Social Login功能的Guest Network驗證，因為問題導致結果不一致。

如果在更新前在訪客網路上使用Guest Network Social Login身份驗證，則在更新到韌體版本10.3.2.0後，身份驗證方法將從Social Login更改為Username and Password。

您需要從Access Type下拉選單將此身份驗證切換到Web Consent或Email Authentication，或者需要為此功能的訪客使用者建立使用者名稱和密碼。

若要訪問此選單，請導覽至Wireless Settings > WLAN。新增或編輯現有WLAN時，請前往WLAN Security索引標籤。

更新前

更新後

結論

將CBW150系列的韌體更新為10.3.2.0版時，請務必編輯Guest Network設定。